Модулі інструменту «Системні параметри»
Щоб зробити роботу якомога простішою, параметри інструменту «Системні параметри» об’єднано у п’ять категорій. У кожній з категорій розташовано піктограми, зібрані за підкатегоріями. Кожна з піктограм викликає певний модуль. Після подвійного клацання на кнопці з піктограмою у головному вікні з’являться параметри відповідного модуля.
У кожному з модулів є декілька або всі з наступних кнопок:
Довідка 	 За допомогою цієї кнопки можна отримати доступ до довідки з окремого модуля. Якщо натиснути на цю кнопку, у новому вікні відкриється з детальною інформацією щодо модуля, у якому ви натиснули на кнопку.
Типові значення 	 Натискання цієї кнопки відновить типові значення параметрів цього модуля. Вам слід натиснути кнопку Застосувати, щоб зберегти параметри.
Скинути 	 Ця кнопка відновить попередні параметри модуля.
Застосувати 	 Натискання цієї кнопки збереже всі зміни. Якщо ви змінили якийсь із параметрів, після натискання кнопки Застосувати внесені зміни набудуть чинності.
Щоб перейти до наступного модуля, за умови, що ви щось змінили у поточному, вам слід буде натиснути одну з кнопок: "Скинути" або "Застосувати".
Якщо ви спробуєте змінити модуль без збереження або скасування всіх змін у ньому, програма запитає вас про те, чи бажаєте ви зберегти ці зміни.