Підручник з
— програма для спостереження за завданнями і системою з можливостями віддаленого керування.

Вступ
— це засіб для спостереження за завданнями і швидкодією у Плазмі.
Особливістю програми є клієнт-серверна архітектура, яка надає змогу спостерігати як за локальним комп’ютером, так і за віддаленими вузлами. Графічна оболонка використовує так звані датчики для отримання інформації, яку вона показує. Датчик може повертати як прості значення, так і комплексну інформацію у вигляді таблиць. Відомості кожного типу може бути показано у декілька способів. Елементи показу зібрано у робочі аркуші, які можна зберігати і завантажувати незалежно один від одного. Отже, є не лише простим засобом для керування завданнями, але й дуже потужним інструментом для контролю з великими групами серверів.