Як налаштувати ksysguardd
Графічна оболонка доступна на будь-якій з систем, де можна запустити Плазму. Серверна частина на даний момент доступна для таких різновидів :
	Щоб програма ksysguardd могла працювати, ядро має бути зібрано з підтримкою файлової системи /proc. Це типовий параметр, тому більшість дистрибутивів мають ядра, де цей параметр вже увімкнено.
FreeBSD 	Для запуску програми ksysguardd потрібно, щоб її власник належав до групи kmem, а для програми було встановлено біт setgid.
	Ще не написано
Ведеться робота над підтримкою інших платформ. Ваша допомога була б неоціненою.