Написання скриптів до
У передбачено підтримку декількох методів, якими можна скористатися за допомогою .
Існує два способи скористатися інтерфейсом : графічний інтерфейс qdbusviewer, та інструмент командного рядка qdbus, що є складовими частинами .
Приклади:
Команда % qdbus покаже список всіх доступних служб.
Команда % qdbus org.kde.konsole покаже інтерфейс програми .
Команда % qdbus org.kde.konsole /Windows/1 покаже методи керування вікном 1.
Команда % qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW покаже методи керування поточним вікном.
Команда % qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 покаже методи керування сеансом 1.
Команда % qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION покаже методи керування поточним сеансом.
Команда % qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION покаже методи керування поточним сеансом .
Якщо якась із наведених вище команд призведе до виведення такого повідомлення: «Service 'org.kde.konsole' does not exist», замініть org.kde.konsole на один з таких рядків:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (буде вибрано перший ідентифікатор процесу)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (цим можна скористатися з поточного вікна )
якийсь із варіантів, які виводяться командою «qdbus | grep konsole»
Докладніші відомості можна знайти у підручнику з .