Смітник
За допомогою цього модуля ви зможете змінити параметри системного смітника.
Очищення 	Позначте цей пункт, щоб уможливити автоматично вилучення файлів, вік яких перевищуватиме вказане значення. Не позначайте цей пункт, якщо ви не бажаєте, щоб середовище автоматично вилучало всі елементи, старші за вказаний час. Вкажіть кількість днів, протягом яких файли зберігатимуться у смітнику. Всі файли, вік яких перевищить вказаний, автоматично вилучатимуться.
Розмір 	Позначте цей пункт, щоб обмежити об’єм смітника значенням, яке ви вкажете. Якщо цей пункт не буде позначено, об’єм смітника не обмежуватиметься.
Обмежити до 	Це максимальний об’єм на диску у відсотках, який може бути використано смітником. Обчислений максимальний об’єм смітника у одиницях зберігання інформації буде показано праворуч від поля лічильника.
Повний Смітник 	У разі перевищення вказаних обмежень буде виконано визначену вами дію: система може вилучити найстаріші або найбільші файли, а також показати вам вікно з попередженням.