Блокування екрана
За допомогою цього модуля ви можете визначити час, який потрібен для активації блокувальника екрана, додати або вилучити парольний захист вашого блокувальника екрана.
У верхній частині вікна ви побачите поле для позначки, у якому можна вказати засобу блокування екрана Інтервал автоматичного блокування екрана, а також поле лічильника, за допомогою якого можна визначити період бездіяльності, який має минути перш ніж буде запущено засіб блокування. У це поле ви можете ввести будь-яке додатне число у хвилинах.
Ще нижче розташовано поле для введення числових даних з міткою Вимога пароля після блокування. Якщо ви натиснете клавішу або клацнете кнопкою миші з метою завершення роботи засобу блокування екрана і поновлення роботи після вичерпання вказаного часу очікування, він вимагатиме введення пароля. Буде використано той самий пароль, за допомогою якого ви входите до системи.
Блокування екрана вручну негайно переведе комп’ютер у режим захисту паролем.
За допомогою типового клавіатурного скорочення L можна швидко заблокувати екран вручну.
Позначте пункт Блокувати екран після пробудження, якщо систему має бути захищено паролем після пробудження зі стану присипляння.
Якщо ви хочете змінити фонове зображення у стані блокування, перейдіть на вкладку Зображення тла.
Ви можете вибрати тип зображення тла Звичайний колір.
Крім того, можна вибрати якесь статичне зображення або показ слайдів із зображень, що зберігаються у певній теці, або завантажити нові зображення тла з інтернету.