Керування живленням

PowerDevil, фонова служба керування живленням
Цей модуль є інструментом налаштування керування живленням комп’ютера у Плазмі. За його допомогою можна налаштувати фонову службу PowerDevil, яку можна запустити або зупинити за допомогою модуля Фонові служби програми «Системні параметри».
За допомогою цього модуля ви можете визначити поведінку вашого комп’ютера у різноманітних ситуаціях, що надасть вам змогу значно заощадити енергію і продовжити строк його роботи.
Powerdevil працює лише з Solid, його інтегровано до вашої стільниці. Ви навіть не помітите, що цю програму запущено, хіба що побачите сповіщення. Більше того, Powerdevil спочатку перевірить можливості вашої системи, отже, ви побачите у цьому модулі лише параметри, які доступні у вашій системі.
Зауважте, що PowerDevil не проводить постійної інспекції системи. Це означає, що він не витрачає надарма енергію, намагаючись її зберегти, як це роблять деякі інші інструменти керування живленням.

Параметри заощадження енергії
На цій сторінці буде показано поточні параметри заощадження енергії. Якщо буде виявлено акумулятори, ви побачите три вкладки з параметрами для режимів У мережі живлення, Робота на акумуляторах і Низький рівень заряду.
Параметри заощадження енергії
Параметри заощадження енергії
Параметри заощадження енергії
Існує дуже багато параметрів, які ви можете налаштувати для кожного з профілів.
Яскравість екрана 	 Допомагає встановити яскравість зображення на екрані. Для зміни яскравості пересуньте повзунок.
Зменшення яскравості екрана 	 Якщо позначено цей пункт, яскравість зображення на дисплеї поступово зменшуватиметься до значення 0 протягом проміжку часу, який можна вказати за допомогою поля лічильника.
Заощадження енергії екраном 	 Тут ви можете визначити час очікування на вимикання за допомогою поля лічильника.
Призупинити сеанс 	 Призупиняє сеанс за вказаний час до стану Призупинити, Приспати, Вимкнути або Заблокувати екран.
Обробка натискань кнопок 	 Визначає дію, яку буде виконано, якщо буде закрито кришку ноутбука або натиснуто кнопку вимикання живлення.
Виконати скрипт 	 Позначте цей пункт, щоб наказати системі запустити нетиповий скрипт під час завантаження, вивантаження профілю або за вказаний проміжок часу.
Заощадження енергії на бездротовому зв’язку 	 Виберіть цей варіант, щоб визначити окремі дії для з’єднань Wi-Fi, мобільної широкосмугової мережі або Bluetooth.

Параметри простору дій
Тут ви можете налаштувати окремі параметри керування живлення для певного простору дій. Параметри для кожного з просторів дій можна налаштувати за допомогою відповідної вкладки.
Параметри простору дій
Параметри простору дій
Параметри простору дій
Не використовувати особливі параметри 	 Використовувати параметри, визначені на сторінці Параметри заощадження енергії.
Визначити особливу поведінку 	 Якщо буде позначено цей пункт, ви зможете налаштувати окремі параметри поведінки для певного простору дій. Якщо цей простір дій призначено для презентацій, ви можете позначити пункти Ніколи не вимикати екран та Ніколи не присипляти і не вимикати комп’ютер. Крім того, можна визначити проміжок часу до переходу у режим заощадження енергії для просторів дій, призначення яких передбачає заощадження енергії.
Використовувати окремі параметри (лише для досвідчених користувачів) 	 За допомогою цього варіанта користувач може визначити точні параметри заощадження енергії для окремого простору дій. Список параметрів тотожний до списку параметрів на сторінці параметрів заощадження енергії.

Додаткові параметри
Додаткові параметри
Додаткові параметри
Додаткові параметри
Заряд акумуляторів 	 Ці пункти буде показано, лише якщо на комп’ютері буде виявлено акумулятори.
Низький рівень 	 Тут ви можете вказати у відсотках рівень, який програма вважатиме низьким.
Критичний рівень 	 Тут ви можете вказати у відсотках рівень, який програма вважатиме критичним.
За критичного рівня 	 Визначає дію, яку буде виконано, якщо рівень заряду акумулятора досягне критичної позначки.
Периферійні пристрої 	 Визначає параметри низького рівня заряду для периферійних пристроїв, наприклад бездротової миші.
Налаштувати сповіщення 	 Якщо ви бажаєте точніше налаштувати сповіщення, ви можете скористатися цією кнопкою.

Інструмент запуску PowerDevil
PowerDevil можна керувати вручну за допомогою (F2). Так можна змінити профіль живлення, яскравість екрана, регулятор процесора у дуже простий спосіб. Для доступу до різноманітних функцій інструменту запуску можна скористатися певними ключовими словами.

Ключові слова інструменту запуску
У цьому розділі наведено список ключових слів, які ви можете ввести у для виконання пов’язаних з PowerDevil дій.
power profile 	 За допомогою цього ключового слова ви можете вручну обрати профіль живлення. Серед відповідників буде показано всі можливі варіанти профілів.
screen brightness або dim screen 	 За допомогою цього ключового слова ви можете керувати яскравістю екрана. За такої форми запису буде показано деякі з відповідників , які нададуть вам змогу виконувати певні дії. Якщо ви введете значення після ключового слова (наприклад, Screen Brightness 50), параметр яскравості буде встановлено у вказане значення.
suspend, sleep, hibernate, to ram або to disk 	 За допомогою цих ключових слів ви можете перевести комп’ютер у режим низького споживання енергії. Доступні способи буде показано у підказках варіантів .