Як налаштувати
Доступ до більшої частини параметрів можна отримати за допомогою діалогового вікна налаштування . Відкрити діалогове вікно налаштування можна за допомогою пункту меню Параметри Налаштувати ...

Загальне
На вкладці «Загальне» містяться базові або такі, що не належать до інших категорій, параметри .
Вкладка «Загальне»
Вкладка «Загальне»
Загальні 	
Показувати піктограму у лотку 	Показувати піктограму у системному лотку.
Використовувати сповіщення для всіх подач 	Встановити загальне сповіщення для всіх подач. Позначення цього пункту перевизначить всі окремі значення сповіщень для кожної з подач. Якщо позначити цей пункт, сповіщатиме вас про появу всіх нових статей у будь-якій з подач. Якщо вам потрібно увімкнути сповіщення лише для деяких (але не всіх) подач, зніміть позначку з цього пункту і вмикайте сповіщення для кожної з подач за допомогою відповідного діалогового вікна подачі.
Використовувати періодичні перевірки 	Якщо позначки напроти пункту немає, регулярні перевірки подач буде вимкнено. Якщо ж цей пункт буде позначено, ви зможете вказати у полі з міткою Отримувати подачі кожні: проміжок часу між автоматичними перевірками наявності нових записів у подачах. Зауважте, що отримання статей навантажує мережу і отже збільшує витрати постачальника інформації, яку ви читаєте. На деяких сайтах з’єднання з вашим комп’ютером може бути навіть заблоковано, якщо ви намагатиметесь отримувати подачі занадто часто. Загалом кажучи, значення у 30 хвилин є непоганим вибором.
Перевіряти подачі кожні: 	Доступ до цього поля можна буде отримати лише у разі позначення пункту Використовувати періодичні перевірки. Тут ви можете встановити проміжок часу між повторними перевірками наявності нових повідомлень у подачах. Типовим є проміжок у 30 хвилин.
Запуск 	
Позначити всі подачі як прочитані після запуску 	Якщо позначити цей пункт, після запуску позначатиме всі статті як прочитані.
Отримати всі подачі після запуску 	Якщо позначити цей пункт, отримуватиме всі подачі одразу після запуску.
Мережа 	
Використовувати кеш переглядача 	Якщо позначити цей пункт, під час виконання оновлення подач буде використано загальні для параметри кешування переглядача. Ви можете налаштувати загальні параметри кешування переглядача у або за допомогою діалогового вікна налаштування .
Вам слід, за можливості, не знімати позначку з цього пункту. Зняття позначки призведе до збільшення об’ємів інформації, що передаватиметься мережею. Навантаження на мережу, що спричиняється переглядачами подач за умови, якщо не використовується кеш, збільшує витрати розповсюджувачів подач і може призвести до зменшення кількості пропонованих подач у майбутньому.

Перехоплення адрес
можна налаштувати на заміну або вилучення з вебсторінок зображень і фреймів, які відповідають набору критеріїв.
Вкладка перехоплення адрес
Вкладка перехоплення адрес
Докладний опис цієї можливості можна знайти у підручнику з фільтрів блокування реклами.

Архів
Під архівуванням тут розуміємо зберігання посилань статей. Тут ви можете обмежити кількість статей, які зберігатимуться, і змінити спосіб архівування. Ці параметри є загальними, їх буде використано для всіх подач у . Якщо ви бажаєте скористатися нетиповим параметром для певної подачі, ви можете встановити цей параметр для кожної з відповідних подач у діалоговому вікні властивостей подачі на вкладці архівування.
Вкладка «Архів»
Вкладка «Архів»
Типові параметри архівування 	
Зберігати всі статті 	Всі статті зберігатимуть без обмеження терміну.
Обмежити розмір архіву до: 	Якщо кількість статей перевищить вказане обмеження, найстаріші статті буде вилучено. Зауважте, що під час підрахунку кількості статей статті з прапорцями буде проігноровано: якщо ви встановили обмеження у 500 статей, і ви маєте 510 статей без прапорців і 50 статей з прапорцями, проігнорує 50 статей з прапорцями і вилучить лише 10 найдавніших статей без прапорців. Отже, в такому випадку, буде збережено 550 статей.
Вилучати статті, давніші ніж: 	Статті, вік яких більший за вказану кількість днів буде вилучено з архіву, якщо для них не було встановлено прапорця зберігання. перевіряє наявність прострочених статей під час запуску, а потім виконує цю операцію щогодини, отже, вилучення може відбутися не одразу.
Вимкнути архівування 	Не зберігати ніяких статей — всі статті буде викинуто після завершення роботи .
Важливі статті не мають строку давності 	Наведення вказівника на позначку статті з наступним клацання правою кнопкою відкриває контекстне меню, у якому ви зможете позначити статтю як «Важливу». Статті з позначками «Важлива» не мають терміну придатності, вони завжди зберігатимуться.

Вигляд
На цій сторінці ви можете налаштувати вигляд переглядача статей і вкладок. Ви можете вказати кольори, розміри і гарнітури шрифтів, які буде використано.
Вкладка «Вигляд»
Вкладка «Вигляд»
Кольори списку статей 	Позначення пункту Використовувати нетипові кольори надасть вам змогу визначитися з бажаними кольорами записів Непрочитаних статей і Новий статей
Розмір шрифту 	
Мінімальний розмір шрифту 	Визначає мінімальний розмір шрифту для перегляду статей
Середній розмір шрифту 	Визначає типовий розмір шрифту для перегляду статей
Шрифти 	
Звичайний шрифт: 	У переглядачі статей вміст буде показано за допомогою Стандартного шрифту Середнього розміру. Якщо ви зміните параметри Стандартного шрифту, ці зміни стосуватимуться вигляду переглядача статей.
Моноширинний шрифт: 	Якщо у статті, показаній у переглядачі статей, використано моноширинний шрифт, її вміст буде відтворено за допомогою вказаної тут гарнітури шрифтів з середнім розміром шрифту.
Шрифт з засічками: 	Якщо у статті, показаній у переглядачі статей, використано шрифт з засічками, її вміст буде відтворено за допомогою вказаної тут гарнітури шрифтів з середнім розміром шрифту.
Шрифт без засічок: 	Якщо у статті, показаній у переглядачі статей, використано шрифт без засічок, її вміст буде відтворено за допомогою вказаної тут гарнітури шрифтів з середнім розміром шрифту.
Підкреслювати посилання 	Позначте цей пункт, якщо ви бажаєте, щоб типово текст посилання було підкреслено.

Навігатор
Цією вкладкою можна скористатися для налаштування поведінки вкладок внутрішнього переглядача Тенет.
Вкладка «Навігатор»
Вкладка «Навігатор»
Клацання лівою кнопкою миші 	Для клацання лівою кнопкою миші ви можете обрати одну з трьох дій: Відкрити у вкладці (відкрити посилання у вкладці і спрямувати фокус на це посилання), Відкрити у фоновій вкладці (відкрити посилання у вкладці, але залишити фокус на поточній вкладці) і Відкрити у зовнішньому переглядачі (відкрити у новому вікні за допомогою вашого типового переглядача).
Клацання середньою кнопкою миші 	Як і у попередньому випадку, ви можете встановити одну з трьох дій, які виконуватимуться у відповідь на клацання середньою кнопкою миші.
Для зовнішнього перегляду 	
Використовувати типовий переглядач Тенет 	Якщо позначено цей пункт, використовуватиме переглядач, який визначено у «Системних параметрах». Цим переглядачем може бути типовий для або інший переглядач, який ви тут вкажете.
Використовувати команду: 	Ви можете вказати інший, відмінний від типового для , переглядач для . Якщо ви бажаєте це зробити, позначте цей пункт і введіть команду, яка запускатиме ваш переглядач, якщо теку, де знаходиться його виконуваний файл, записано до змінної середовища $PATH вашого користувача.
Показувати кнопку закриття вкладки під час наведення 	Якщо позначено цей пункт, після наведення вказівника миші на ліву частину заголовка вкладки на вкладці з’являтиметься кнопка закриття, за допомогою якої ви зможете легко закривати вкладки.

Додатково
За допомогою вкладки «Додатково» ви можете вказати додаткові параметри. Якщо ви не певні щодо значення цих параметрів, ви можете просто не змінювати їх типові значення.
Вкладка «Додатково»
Вкладка «Додатково»
Архів 	
Сервер архівування: 	У поточній версії використовує лише базу даних Metakit.
Список статей 	
Позначати вибрані статті як прочитані за 	Типовим значенням є 0 секунд, це означає, що після наведення вказівника на позначку статті з наступним клацанням лівою кнопкою миші статтю негайно буде позначено як прочитану. Ви ж можете обрати час у секундах, який має пройти між вибором статті і її позначенням як прочитаної.
Скидати вміст панелі пошуку під час зміни подач 	За умови позначення цього пункту після зміни подачі вміст рядка пошуку буде спорожнено.