Anpassa ksysguardd
Det grafiska gränssnittet är tillgängligt på alla plattformar som kan användas på. Serverdelen finns för närvarande bara på följande -varianter:
	För att ksysguardd ska fungera måste -kärnan kompileras med /proc-filsystemet aktiverat. Detta är normalinställningen och de flesta -distributioner har den redan.
FreeBSD 	Programmet ksysguardd måste ägas av gruppen kmem och måste ha setgid-biten satt.
	Ännu inte skriven
Stöd för ytterligare plattformar håller på att förberedas. Din hjälp skulle vara mycket uppskattad.