Använda stilmallar för flikraden
Den förvalda stilmallen för flikraden ställer in minimal och maximal flikbredd. Användaren kan skapa en .css-fil och låta Terminal använda den som stilmall för flikraden. Den grafiska komponenten som ska användas i .css-filen är QTabBar::tab.
För mer information, läs gärna stilmallar
Exempel:
Ändra den markerade flikens bakgrund till ljusgrå

QTabBar::tab:selected {
    background: #999999
}

Ändra den markerade flikens text till röd

QTabBar::tab:selected {
    color: red
}

Alla flikar är minst 200 bildpunkter breda

QTabBar::tab {
    min-width: 200px
}

Bara den markerade fliken är minst 200 bildpunkter bred

QTabBar::tab::selected {
    min-width: 200px
}

Alla dessa kan kombineras i en fil

QTabBar::tab::selected {
    background: #999999;
    color: red;
    min-width: 200px;
}
QTabBar::tab {
    min-width: 100px
}