Spara inställningar
Du kan ange andra inställningar för menyn Visa för en individuell katalog. För att göra detta välj Visa Justera vyegenskaper..., ändra inställningarna under Visa i dialogrutan till det du vill ha. Verkställ därefter vyegenskaperna i arbetskatalogen. Genom att göra detta skapas en .directory-fil i katalogen som innehåller katalogens inställningar under Visa. Använd dialogrutan igen för att ta bort de katalogspecifika inställningarna (eller ta bara bort .directory-filen).
En trevlig användning av den här funktionen är om du har en katalog full med bilder. Då kan du ställa in den här speciella katalogen att visa miniatyrbilder (genom att välja Visningsläge Ikoner och Förhandsgranska i menyn Visa) när du öppnar den, medan du inte visar miniatyrbilder i andra kataloger.