Ljudvolym
Den här dokumentationen beskriver inställningsmodulen av ljudvolym

Inledning
Ljudvolym tillhandahåller användaren med en mekanism att kontrollera volymen för enheter och program genom att använda ljudsystemet Pulseaudio.

Systeminställningsmodul
Ljudvolym tillhandahåller användaren med en mekanism att kontrollera volymen för enheter och program genom att använda ljudsystemet Pulseaudio.
Ljudvolym låter användaren kontrollera volymen för utenheter, kanaler på programnyvå, ingångar och inspelningsenheter. Det låter användaren skicka ljud från och till specifika enheter. Ljudvolym består av en systeminställningsmodul och en grafisk Plasma-komponent, som oftast finns i systembrickan.
Ljudvolym grupperar volym- och ljudinställningar för olika kanaler eller enheter i följande grupper:
Program: Program som spelar upp ljud, såsom en musikspelare eller webbläsare.
Inspelning: Ändra volym för inspelningsenheter, såsom en ansluten mikrofon eller ett headset.
Utenheter: Bland utenheter finner du hörlursuttaget, bas-woofern eller en ansluten Blåtandshögtalare, grupperade enligt ljudkortet de är anslutna till.
Inenheter: Ljudinenheter som eventuellt är anslutna till datorn.
Inställning: Fliken gör det möjligt att ställa in särskilda profiler såsom Analog stereo eller Digital Surround 5.1. För Blåtandsenheter kan man byta till Blåtandsprofilen AD2P för hög kvalitet.

Grafisk Plasmakomponent
Den grafiska Plasma-komponenten Ljudvolym laddas automatiskt i systembrickan. Genom att klicka på högtalarikonen i panelen visas en panel med volymkontrollreglage för olika uppspelningsenheter, som gör det möjligt att ändra deras volym individuellt.

Tack till och licens
Ljudvolym
Program copyright 2014-2015 Harald Sitter
Dokumentation Copyright © 2015
Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@bredband.net