Stil för grafiska komponenter
Inledning 	 Den här modulen används för att ställa in hur enskilda grafikkomponenter ritas av Plasma.
En grafisk komponent (eng. widget) är en vanlig term för att beskriva element i ett användargränssnitt som knappar, menyer och rullningslister. Du kan betrakta dem som de grundläggande delarna som sätts ihop för att skapa ditt program.
Du kan ställa in hur de grafiska komponenterna ritas med den här modulen, men när det gäller att ändra färg på komponenterna, se avsnittet Färger.
Rutan är uppdelad i två flikar: Program och Finjustering.
Fliken Program 	 Den översta kombinationsrutan som heter Grafisk komponentstil, innehåller en lista på de fördefinierade stilarna. Varje stil har ett namn, och en kort beskrivning.
Välj en stil i kombinationsrutan för att ändra stil, så visas en förhandsgranskning av stilen i granskningsrutan under stillistan.
Om en stil är anpassningsbar, aktiveras knappen Anpassa... till höger om kombinationsrutan, och kan användas för att visa en dialogruta där ytterligare inställningar kan väljas.
Fliken Finjustering 	
Visa ikoner i knappar 	 Om det här alternativet är markerat, så har åtgärdsknappar (som Ok och Verkställ) en liten ikon placerad inne i knappen som en visuell referens. Om alternativet inte är markerat, så visas bara text i knappen.
Visa ikoner i menyer 	 Om alternativet är markerat, visar -program små ikoner intill de flesta menyer. Om alternativet inte är markerat syns bara text i menyerna. Ändringar av menyikonernas synlighet påverkar bara nystartade program.
Plats för text i huvudverktygsraden, Plats för text i sekundära verktygsrader 	 Dessa kombinationsrutor låter dig avgöra var på knappen textnamnet normalt visas i båda verktygsrader. Om Ingen text är valt, finns det ingen text på knappar i verktygsraderna. Om Enbart text är valt, så ersätts knappens ikon med ett textnamn. Om Text bredvid ikoner är valt, så placeras knappens namn till höger om ikonen. Om Text under ikoner är valt, blir normalvärdet att knappens text är under ikonen.
Det här alternativet anger bara den normala platsen. Varje program kan överskrida inställningen som anges här.
Den globala menyn aktiveras nu automatiskt när ett miniprogram för global meny placeras i en panel eller menyknappen läggs till i fönsterdekorationerna på fliken Knappar i modulen Fönsterdekorationer.