Gensvar vid programstart
Ibland är det lugnande att veta att din dator inte bara ignorerade ditt kommando, och någonting händer bakom ridån. I den här modulen kan du ställa in synligt gensvar för att hjälpa dig få reda på om du verkligen klickade på den där ikonen eller inte.
Det traditionella sättet att visa att din dator är upptagen är att ändra markören, och du kan aktivera det här sättet genom att välja en Pekare.
Med det här alternativet aktiverat, kommer en ikon visas i anslutning till din markör en kort tid, när ett nytt program startas. Du kan ställa in hur länge ikonen visas vid din markör med nummerrutan Stoppa animering efter:. Det förvalda värdet är 5 sekunder.
Det finns flera variationer av upptagen pekare, inklusive en Blinkande, en Studsande eller en Statisk utan animering.
Traditionellt, har s programstartsinformation sett annorlunda ut, och den kan du också aktivera eller stänga av här. I normala fall, när du startar ett program, får det omedelbart en post i aktivitetsfältet med ikonen ersatt med ett snurrande timglas som visar att någonting händer. Du kan aktivera eller stänga av det här beteendet med kryssrutan Aktivera animering.
Det är inte alla program du startar som till slut visar ett fönster eller en post i aktivitetsfältet. En del dockas till exempel i s systembricka. Alternativt, skickar du dem kanske till ett annat virtuellt skrivbord, och inställningen Visa bara aktiviteter på nuvarande skrivbord är markerad under Filter i Aktivitetshanterarens inställningar. Att ställa in en tidsgräns försäkrar dig om att du kan få gensvar vid programstart också för sådana fall, men också att gensvaret försvinner när jobbet är klart.