Anpassa interna inställningar
De flesta standardinställningarna kan helt enkelt lämnas som de är. Det rekommenderas dock att du tar en titt på sidan Avancerade inställningar. Här kan du ändra diverse viktiga inställningar, om det behövs.
Använd brännfri ska vara markerat. Det styr bränningen, och försäkrar att buffern aldrig blir farligt tom (vilket minskar antalet dåliga bränningar).
Du kanske vill att återskrivbara skivor ska raderas automatiskt.
Alternativet Mata inte ut skivan efter skrivprocessen är ovärderligt om enheten inte kan stängas snabbt nog för att Verifera ska kunna utföras.