Gränssnittet

Startsida
Startsidan har en lista över senast öppnade kataloger och webbadresser till vänster, och dina platser och etiketter till höger.
Skärmbild av startsidan

Bildåtgärder
har några få funktioner som är tillgängliga i bläddringsläge, visningsläge och fullskärmsläge. har möjlighet att göra enklare ändringar i dina bilder.
Rotera: En rotationsåtgärd roterar antingen bilden åt vänster eller åt höger, beroende på om du väljer R Edit Rotera åt höger eller L Edit Rotera åt vänster
Redigera Spegla : Åtgärden reflekterar bilden längs den vertikala axeln, som om du såg den i en spegel.
Redigera Vänd : Åtgärden reflekterar bilden upp och ner (en reflektion längs den horisontella axeln)
R Redigera Ändra storlek : Åtgärden låter dig krympa eller expandera bilden. Observera att om du ökar bildens storlek, kan den verka suddig och/eller kornig.
Dessa alternativ är också tillgängliga under fliken Åtgärder i sidoraden.
Om du har redigerat en eller flera bilder visas en rad med ytterligare åtgärder längst upp i bilden. Det går att ångra eller göra om ändringar, gå till föregående eller nästa ändrade bild, och det finns tre alternativ för att spara de ändrade bilderna.
Åtgärdsrad för ändrade bilder
Om du har installerat Kipi-insticksprogram, kommer menyn Insticksprogram finnas tillgänglig som låter dig utföra många fler åtgärder med dina bilder. För mer information, se Kipi-insticksprogrammens dokumentation.

Bläddringsläge
I bläddringsläget kan du enkelt navigera bland dina filer och kataloger. Förhandsgranskningsfönstret visar miniatyrbilder av bilderna i nuvarande katalog, samt i underkataloger.
Skärmbild av bläddringsläge
När musen hålls över en bild visas knappar för att markera eller rotera bilden, samt en knapp för fullskärmsläge. Ändrade bilder anges av en ikon nere till höger, klicka på den för att spara bilden. Klicka på en bild för att gå till visningsläge. Du kan markera flera bilder och växla till visningsläge för att se dem sida vid sida.
Skjutreglaget längst ner till höger låter dig ändra storlek på bilderna. Du kan också filtrera bilderna enligt filnamn med användning av rutan längst ner till vänster. Verktygsraden visas både i bläddringsläge och visningsläge, och innehåller de vanligaste åtgärderna.
Startsida: Visa startsidan.
Bläddra: Byter till bläddringsläge.
Visa: Byter till visningsläge.
Fullskärmsläge: Byter till fullskärmsläge.
Gå till föregående bild: Genom att klicka på ikonen går du till föregående bild i katalogen.
Gå till nästa bild: Genom att klicka på ikonen går du till nästa bild i katalogen.
Rotera vänster/höger: Samma som beskrivs under Bildåtgärder

Visningsläge
Visningsläget visar bilder i full storlek. Samma sidorad som i bläddringsläget visas till vänster. Längst ner finns en miniatyrbildsrad som låter dig bläddra mellan bilderna i nuvarande katalog. Miniatyrbildsraden kan minimeras genom att klicka på knappen Miniatyrbildsrad. Genom att klicka på knappen igen återställs den. För att ändra miniatyrbildernas storlek, flytta avdelaren med vänster musknapp.
Visningsläget har stöd för att visa flera bilder sida vid sida. Du kan välja flera bilder i bläddringsläget innan du växlar till visningsläge, eller så kan du klicka på knappen + som visas när du håller musen över bilder i miniatyrbildsraden för att lägga till en ruta som visar den bilden. Ett - kommer sedan visas som låter dig ta bort rutan.
När flera bilder visas, syns en liten verktygsrad under varje bild som låter dig radera bilden eller ta bort dess ruta. Du kan zooma, oberoende för varje bild, eller synkronisera dem. Ändra det genom att kryssa för Synkronisera till vänster om zoomreglaget eller genom att trycka på Y. Du kan byta bilder genom att klicka på deras ruta, eller med tangentbordet. För att byta till bilden till höger, tryck på tabulator". För att byta till bilden till vänster, tryck på tabulator.
Skärmbild av visningsläget
Skjutreglaget längst ner till höger styr bildens zoomning. Knapparna Anpassa, Fyll och 100 % finns intill zoomreglaget, och representerar tre förinställda zoomnivåer. Knappen Anpassa zoomar nuvarande bild så att den anpassas till fönsterstorleken, knappen Fyll zoomar bilden så att fönstret fylls genom att anpassa bredd eller höjd, och knappen 100 % zoomar bilden till verklig storlek i bildpunkter. Genvägen F byter till anpassningsläge.
När en bild är i zoomläget fyll sida, kan man gå till föregående och nästa bild med piltangenterna. När man zoomar in, används piltangenterna för att panorera i bilden. Det liknar mycket beteendet som erbjuds av telefoner och digitalkameror.
När en bild är inzoomad, visas en översiktsvy som låter dig panorera i bilden med användning av musen och piltangenterna. Översiktsvyn döljs automatiskt efter en kort fördröjning, och visas åter bara vid zoomning eller panorering.
Du kan definiera vad som händer när man byter till bild B efter att ha zoomat in på ett område i bild a med alternativen i gruppen Zoommetod på sidan Bildvy i s inställningsfönster, som kan nås genom att använda Inställningar Anpassa ...
Om den är inställd till Anpassa alla bilders storlek automatiskt, zoomas bild B ut för att fylla skärmen.
Om den är inställt till Behåll samma zoom och position, delar alla bilder samma zoom och position: Bild B ställs in till samma zoomparametrar som bild A (och om de ändras visas bild A därefter med uppdaterad zoom och position).
Om inställd till Zoom och position per bild, kommer alla bilder ihåg sin egen zoom och position: Bild B ställs initialt in till samma zoomparametrar som bild A, men kommer därefter ihåg sin egen zoom och position (om de ändras visas inte bild A med uppdaterad zoom och position).
Du kan direkt starta i visningsläge genom att starta från en sammanhangsberoende meny, som Öppna med i ett annat program, eller genom att starta det från kommandoraden med en bild som argument.
Följande ytterligare bildåtgärder är bara tillgängliga i visningsläget:
C Redigera Beskär : Åtgärden låter dig skära bort delar av bilden du inte vill ha kvar.
Det går att komma åt avancerade beskärningsparametrar genom att markera kryssrutan Avancerade inställningar på rutan som dyker upp längst ner. Använd motsvarande fält för att stämma av beskärningsåtgärden.
Det är också möjligt att justera det beskärda området genom att dra den gråa fyrkantiga greppen vid bildens kanter. Det beskärda området kan flyttas genom att klicka och hålla ner vänster musknapp, och dra det med muspekaren.
Klicka på knappen Beskär för att se resultatet när du är klar. Använd den övre rutan som dyker upp för att spara resultatet eller ångra/göra om åtgärden.
Redigera Korrigering av röda ögon: Åtgärden reducerar effekten av "röda ögon" som ofta uppstår i bilder som tas med blixt.

Fullskärmslägen
Gå till fullskärmsläge genom att klicka på knappen Fullskärm på verktygsraden, eller med F Visa Fullskärmsläge .
Tryck på tangenten Esc för att lämna läget.

Bläddring i fullskärmsläge
I bläddringsläge kan du också byta till fullskärmsläge genom att klicka på knappen som visas när muspekaren hålls över miniatyrbilderna.
Skärmbild av visning i fullskärmsläge
Att använda fullskärmsläge under bläddring ger en mer fängslandeupplevelse när du går igenom dina bilder. Det är rätt trevligt på en vanlig dator, men är ännu vettigare om man ansluter sin bärbara dator till den stora teven i vardagsrummet för att visa bilder för sina gäster.

Visning i fullskärmsläge
Visning i fullskärmsläge visar ett bildspel med bilderna. Aktivera fullskärmsläge genom att klicka på knappen som visas när musen rörs över miniatyrbilderna i bläddringsläge, genom att klicka på knappen Fullskärm i verktygsraden.
Skärmbild av bläddring i fullskärmsläge
Raden längst upp döljs automatiskt. Flytta helt enkelt musen längst upp på skärmen för att visa den. Om muspekaren befinner sig över raden längst upp, döljs den inte automatiskt. De flesta knapparna på raden är samma som de på verktygsraden i bläddringsläge eller visningsläge, utom knappen Avsluta fullskärmsläge, som återgår till s fönster, knappen Starta/Stoppa bildspel och Anpassa fullskärmsläge som visar en liten inställningsdialogruta som enkelt och snabbt låter dig anpassa bildspelet. Styrningen av bildspelet där är:
Reglaget Intervall bestämmer hur länge visar en bild innan det går vidare till nästa.
Om kryssrutan Upprepa är markerad, och bildspelets slut nås, fortsätter det från början istället för att stoppas.
Om kryssrutan Slumpmässig är markerad, visas bilderna i slumpmässig ordning istället för att gå igenom katalogen i alfabetisk ordning.
Välj bildinformation att visa låter dig ange vilken metadata som ska visas under knapparna i verktygsraden.
Om kryssrutan Visa miniatyrbilder är markerad, visas miniatyrbilder för alla bilder i nuvarande katalog till höger om verktygsraden.
Skjutreglaget Höjd ändrar storlek på de visade miniatyrbilderna.
Om det aktiveras kommer ett område visas i raden längst upp som visar de andra bilderna i aktuell katalog. Genom att klicka på en av dem visas den.

Sidorad
Sidoraden till vänster finns i bläddrings- och visningslägena, men visas inte normalt i bläddringsläget. Den kan visas och döljas med F4 Visa Sidorad eller genom att använda knappen ▮← / ▮→ på statusradens vänstra sida. När den klickas expanderas eller dras sidoraden ihop. Sidoraden innehåller flera flikar:
Kataloger 	Visar en lista över alla kataloger i systemet, och låter dig växla mellan dem. I bläddringsläget kommer miniatyrbilder från katalogen visas, medan visningsläget visar den första bilden i katalogen, varifrån du kan bläddra genom katalogen genom att använda knapparna Föregående och Nästa, eller genvägar. Att klicka flera gånger på en katalog växlar mellan visningsläge och bläddringsläge.
Information 	Visar Metainformation, som filnamn och storlek. Länken Mer... låter dig visa all tillgänglig metadata och välja vilken data som ska visas i sidoraden.
Åtgärder 	Det här låter dig utföra de tidigare beskrivna globala bildåtgärderna såväl som de som är specifika för visningsläget. Det tillåter också vanliga filåtgärder, som kopiering, namnbyte, radering, och att skapa nya kataloger.