Handbok
är den normala filhanterare av konstruerad med huvudsakligt fokus på användbarhet.

Inledning
är den normala filhanterare i med målet att förbättra användbarheten på användargränssnittets nivå. fokuserar bara på att vara en filhanterare, medan , som var :s normala filhanterar i 3 och fortfarande kan användas för filhantering, är ett generellt visningsprogram för många filtyper.
This design approach allows the developers to concentrate on optimizing the user interface for the specific task of file management.
Rapportera gärna eventuella problem eller önskemål om funktioner till s upphovsman via dialogrutan för felrapportering. Den kan antingen kommas åt via knappen Styrning till höger om verktygsraden i standardläget utan menyrad, eller från menyn Hjälp Rapportera fel... i programmet, om menyraden visas.