Модули приложения «Параметры системы»
Для упрощения процесса настройки параметры разбиты на пять категорий, в каждой из которых имеются свои подкатегории. Каждый модуль обозначен значком, при двойном щелчке по которому в главном окне открывается выбранный модуль со всеми доступными для него параметрами.
В каждом модуле имеются все или некоторые из перечисленных ниже кнопок.
Справка 	 Эта кнопка используется для вызова справки о текущем модуле. Нажатие кнопки откроет окно «Центра справки», в котором будет представлена подробная информация о соответствующем модуле.
По умолчанию 	 Нажатие этой кнопки восстанавливает значения параметров модуля по умолчанию. Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку Применить.
Сброс 	 Кнопка производит "сброс" параметров модуля до предыдущих.
Применить 	 Нажмите кнопку Применить, чтобы любые внесённые изменения были сохранены и начали действовать.
Если в текущем модуле были выполнены какие-то изменения, то чтобы перейти к другому модулю, обязательно нажмите кнопку Сброс или Применить.
Если попытаться перейти к другому модулю без сохранения или сброса изменений, система предложит сохранить или отклонить изменения.