Использование

Начало работы
Системный монитор можно запустить из меню запуска приложений, выбрав пункт Системный монитор вложенного меню Система. Как вариант для запуска программы можно ввести команду ksysguard в терминале.
Основное окно содержит основную рабочую область, строку меню, дополнительно включаемые панель инструментов и строку состояния. Пользовательские вкладки позволяют просматривать список датчиков.
По умолчанию окно системного монитора разделено на две вкладки: Таблица процессов и Общая загрузка системы. Таблица процессов отображает список запущенных в данный момент процессов и позволяет управлять ими. Выбрав в списке несколько процессов, возможно одновременно выполнять над ними различные действия. Информация на вкладке Общая загрузка системы представлена в виде графиков: Использование процессора, Память и раздел подкачки и Загрузка сети.
Неопытному пользователю для основного управления системой достаточно настроек по умолчанию. У опытного пользователя и тем более системного администратора большой сети другие потребности. Системный монитор является очень гибким и подходит для большинства пользователей.
Вкладка Таблица процессов может быть вызвана в любой момент нажатием комбинации клавиш . Текущие процессы будут показаны в окне Запущенные процессы.

Таблица процессов
В таблице процессов перечислены выполняемые в системе процессы. Список может быть отсортирован по каждому столбцу: просто щёлкните левой кнопкой мыши по заголовку столбца.
Для получения дополнительной информации о значениях, показанных в столбцах, используйте вызов справки Что это?, применяя его к заголовку столбца, о котором требуется получить информацию.
Используя контекстное меню указанных в списке процессов, можно выполнить такие действия как изменение приоритета, отправка сигнала, переключение на окно приложения, показ подробных сведений об использовании памяти и завершение процесса.
Список содержит описанную ниже информацию о каждом процессе. Обратите внимание, что весь набор свойств доступен не для всех операционных систем.

Стандартные столбцы в таблице процессов
Имя процесса	Имя исполняемого файла запущенного процесса.
Пользователь	Пользователь-владелец процесса.
% ЦП	Текущая загрузка центрального процессора выделенным процессом, делённая на количество ядер процессора.
Память	Реальное количество физической памяти, используемой процессом, и приблизительное количество используемой собственной памяти. Этот столбец не показывает количество выгруженной в файл подкачки памяти или размер библиотек общего пользования. Этот столбец лучше всего показывает объём памяти, используемый программой.
Разд. память	Приблизительный объём физической памяти, который занимают используемые библиотеки общего пользования. Эта память разделена между процессами, которые используют одну общую библиотеку.
Заголовок окна	Заголовок любого окна, отображаемого данным процессом.

Дополнительные столбцы на вкладке «Таблица процессов»
PID	Уникальный ID (идентификационный номер) процесса.
TTY	Терминал, с которым связан процесс.
Приоритет	Приоритет выполнения процессов. В обычных планировщиках значение варьируется от 19 (наименьший приоритет) до -19 (наивысший приоритет).
Время ЦП	Общее пользовательское и системное время работы процесса, показанное в формате «минуты:секунды».
Чтение	Количество прочитанных байтов. В контекстном меню заголовка столбца в разделе Показывать значения можно выбрать единицы измерения значений, а в разделе Показываемая информация — сведения, которые должны отображаться.
Запись	Количество записанных байтов. В контекстном меню заголовка столбца в разделе Показывать значения можно выбрать единицы измерения значений, а в разделе Показываемая информация — сведения, которые должны отображаться.
Вирт. память	Объем виртуальной памяти, используемый процессом, включая библиотеки общего пользования, графическую память, файлы на диске и прочее. Это значение практически не несёт полезной информации. Для выбора единиц измерения значений воспользуйтесь разделом Показывать значения контекстного меню.
Команда запуска	Команда, запустившая процесс.
Над таблицей расположены три элемента управления, которые описаны ниже в порядке слева направо.

Завершить процесс...
Для завершения работы процессов выберите один или несколько процессов и нажмите кнопку Завершить процесс.... Процессам будет направлен сигнал SIGKIL, который заставит их немедленно завершить свою работу. Если приложения содержат несохранённые данные, они будут потеряны. Поэтому использовать описанный способ завершения процессов следует с осторожностью.

Строка быстрого поиска
Показываемые в списке процессы могут быть отфильтрованы по тексту, введённому в это поле. Для ввода подойдёт часть Имени процесса, Команды запуска или Заголовка окна. Также поиск можно вести по записям в столбцах Пользователь или ID процесса.

Фильтр процессов
Фильтр процессов можно использовать для сокращения количества процессов, отображаемых в таблице. Не интересующие в данный момент процессы можно отфильтровать. На сегодня доступен показ следующих категорий: Все процессы в виде плоского списка или в виде дерева, Системные процессы, Пользовательские процессы, Ваши процессы или Только программы.
Иерархический список был разработан для показа отношений между выполняющимися процессами. Процесс, который был запущен другим процессом, называется дочерним. Иерархия представляет собой изящный способ показа отношения «родители — потомки». Процесс init является родительским для всех остальных процессов.
Чтобы скрыть дочерние элементы какого-либо процесса, нажмите стрелочку слева от родительского элемента, и все дочерние процессы будут свёрнуты. Повторное нажатие стрелочки развернёт список дочерних процессов.

Рабочая область
Рабочая область организована в виде вкладок с рабочими таблицами. Для создания новой вкладки выберите пункт Создать вкладку... меню Файл. Откроется диалоговое окно, в котором можно указать заголовок, размер и интервал обновления данных. Чтобы удалить вкладку, выберите пункт Закрыть вкладку меню Файл. Любые изменения будут сохранены в файле рабочей таблицы. Если новая вкладка не была сохранена, будет запрошено имя её файла. Рабочая таблица представляет собой ячейки, организованные в виде сетки.
Каждая ячейка (табло) может показывать данные одного или нескольких датчиков. Для заполнения ячейки перетащите в неё датчик из списка датчиков. Если для выбранного датчика существует несколько типов вывода данных, откроется всплывающее меню, в котором можно выбрать нужный тип. Некоторые из них могут показывать данные нескольких датчиков. Чтобы добавить данные ещё одного датчика, перетащите их из списка на имеющееся табло.
Для настройки вкладки выберите пункт Свойства вкладки меню Вид. В появившемся диалоге можно выбрать размер таблицы и интервал обновления данных.
Для настройки каждого из показанных во вкладке табло щёлкните по нужному табло правой кнопкой мыши. В открывшем контекстном меню можно перейти к редактированию свойств табло или удалить его из рабочей области.

Список датчиков
Список датчиков является одной из расширенных функций системного монитора . Чтобы начать его использовать, сначала необходимо создать новую вкладку, используя меню Файл. Список датчиков отображается только при выборе пользовательских вкладок.
Список датчиков показывает зарегистрированные сетевые узлы и их датчики в виде иерархического списка. Щелчок кнопкой мыши по ветке раскрывает или сворачивает её. Каждый датчик отслеживает конкретный показатель работы системы.
Завершив настройку вкладки, переместите разделитель к правому краю окна, чтобы скрыть список датчиков.
Если список датчиков не виден при открытии вкладки, вероятно, он скрыт.

Линейный график
Линейный график показывает изменение значений одного или нескольких датчиков во времени. Для значений каждого датчика используется свой цвет. Если размера табло достаточно, отображается сетка, представляющая диапазон данных графика. По умолчанию активируется режим автоматического определения диапазона, так что максимальное и минимальное значения устанавливаются автоматически. Иногда может потребоваться задать определённые минимальное и максимальное значения. В этом случае возможно отключить автоматическое определение диапазона и вручную задать значения в диалоге свойств.

Число
Мультиметр отображает значение датчика в виде числа. В диалоге свойств можно задать нижний и верхний пределы. Если они будут превышены, табло будет окрашено в сигнальный цвет.

Столбчатый график
График отображает данные датчика в виде «пляшущих» столбцов. В диалоге свойств можно задать минимальное и максимальное значения и верхний и нижний пределы. При превышении заданных значений табло будет окрашено в сигнальный цвет.

Запись в журнал
Журнал показаний датчика не визуализирует никакие значения, а только записывает их в файл с добавлением данных о дате и времени. В диалоге свойств можно задать верхний и нижний пределы значений для каждого датчика. При превышении заданных значений запись в таблице будет окрашена в сигнальный цвет.

Таблица разделов
Значения датчика Использование разделов могут быть представлены в виде таблицы, в которой показаны данные обо всех подключённых разделах.

Подключение к другим узлам
Обратите внимание, что пункт меню Мониторинг удалённого узла доступен только для пользовательских вкладок.
Для соединения с новым узлом воспользуйтесь пунктом Мониторинг удалённого узла меню Файл. В открывшемся диалоговом окне укажите имя сервера, к которому необходимо подключиться. В поле под именем выберите способ подключения. По умолчанию используется протокол безопасной оболочки ssh. Другие возможные варианты: протокол удалённой оболочки rsh, режим службы или настраиваемая команда. Для установки соединения нажмите OK. Вскоре после этого новый узел появится в списке датчиков и можно будет получить показания его датчиков.
Чтобы отсоединиться от узла, закройте системный монитор и откройте его снова.
Для установки соединения на подключаемом узле должно быть установлено приложение ksysguardd, которое может быть запущено в одном из двух режимов, описанных ниже.
режим службы 	 Приложение ksysguardd можно запустить в режиме службыпри инициализации системы, добавив аргумент-d к команде запуска. В этом случае в диалоге соединения с узлом приложения ksysguard необходимо выбрать режим службы. Недостатком такого типа соединения является невозможность уничтожать и изменять приоритет процессов в Таблице процессов, а также отсутствие шифрования обмена данными по сети. Поэтому режим службы использовать не рекомендуется.
режим оболочки 	 В этом режиме приложение ksysguardd запускается во время подключения системного монитора ksysguard. Чтобы это действие было возможным, расположение ksysguardd должно быть включено в PATH. К сожалению, ssh не обрабатывает файл .profile, поэтому такой способ задать PATH не сработает. Вместо этого будет использовано значение PATH по умолчанию, наподобие /bin:/usr/bin. Поскольку , вероятнее всего, не установлена в эти папки, потребуется создать обновить файл в домашнем каталоге. Файл называется environment и должен располагаться в скрытой папке .ssh. Более подробно процесс описан в руководстве по ssh. Файл должен содержать строку, аналогичную этой:

PATH=/bin:/usr/bin:/opt/kde/bin

при условии, что ksysguardd может быть найден в /opt/kde/bin/ksysguardd.
При использовании протокола ssh убедитесь, что ваш открытый ключ identity.pub установлен на удалённом компьютере, а ключ удалённой системы зарегистрирован на вашем компьютере. Если identity.pub установлен неправильно, каждый раз при запуске системного монитора придётся вводить пароль. Самый простой способ убедиться, что всё работает правильно, — выполнить команду sshremotehost ksysguardd. Если получена реакция от ksysguardd, значит настройки верны и можно ввести команду quit, чтобы закрыть приложение ksysguardd.
Информация для экспертов: ksysguardd — очень маленькая программа, которая связана только с libc. Поэтому её можно использовать на компьютерах, на которых не установлена полная версия , например, на серверах. Многие основные дистрибутивы включают в себя отдельный пакет установки ksysguardd. В случае выбора режима специальной программы в диалоговом окне соединения с узлом необходимо указать полную команду запуска ksysguardd.