Руководство пользователя
— диспетчер задач и системный монитор с возможностью работы по сети.

Введение
— диспетчер задач и системный монитор .
использует архитектуру клиент-сервер, что позволяет контролировать локальные и удалённые узлы. Графическая оболочка использует так называемые датчики для получения отображаемой информации. Датчик может обрабатывать и выводить в графическом виде как простые значения так более сложные данные, такие как таблицы. Для каждого типа информации используется одно или несколько табло. Табло организованы в рабочие таблицы, которые можно сохранить и загрузить независимо друг от друга. Поэтому программа может считаться не просто диспетчером задач, но и очень мощным инструментом для управления большими фермами серверов.