Дополнительные возможности
В этой главе описываются возможности , которые могут пригодиться опытным пользователям и вряд ли понадобятся в обычной работе. Поэтому вы можете её пропустить без особого вреда для себя.

Интерфейс
Иногда вам нужно управлять микшером из другого приложения или делать что-то ещё, например, глушить звук в десять часов вечера. Интерфейс с позволяет делать это очень легко. Наберите dcop kmix в командной строке и начинайте работу с . Возможности следующие:
Mixer0 	Управление первым микшером. Вы можете задавать уровень громкости, выключать звук, менять баланс и т.д. Наберите dcop kmix Mixer0 и поупражняйтесь с возможностями. При наличии нескольких звуковых плат будут доступны Mixer1 и другие.
kmix-mainwindow#1 	Управление главным окном микшера. Его можно скрыть и показать, изменить размер и т.д. Наберите dcop kmix kmix-mainwindow#1 и пробуйте.

Примеры DCOP
dcop kmix kmix-mainwindow#1 hide 	Скрыть окно микшера. dcop kmix kmix-mainwindow#1 show или иконки панели сделает его снова видимым.
dcop kmix kmix-mainwindow#1 resize 1 1 	Окно микшера примет минимально доступный размер, так чтобы вместить все ползунки и другие элемента окна.
dcop kmix Mixer0 mixerName 	Выводит имя первого микшера, например: Sound Fusion CS46xx.
dcop kmix Mixer1 setVolume 0 10 	Задать громкость второго микшера, устройство 0 в 10 процентов. Устройство 0 часто бывает главным, но не всегда. Для того чтобы выключить звук на главном устройстве второй звуковой платы, наберите dcop kmix Mixer1 setMasterVolume 0
Эти команды можно выполнять непосредственно из командной строки в KDE. Чтобы выполнять команды dcop из другого места, например из скриптов crontab, нужно задать переменную среды DCOPSERVER (как она выглядит в первой строке вашего файла ~/.DCOPserver_hostname_:0), например:

#!/bin/sh
DCOPSERVER=`cat /home/yourhome/.DCOPserver_yourhostname_:0 | grep local`
export DCOPSERVER
dcop kmix Mixer0 setMasterVolume 0

Полезные советы

Параллельное использование драйверов ALSA и OSS
на работает или с драйвером ALSA, или с OSS, но не с обоими сразу. Если всё же нужно использовать оба эти драйвера, то поступайте так: закройте и добавьте строчку в файл kmixrc в разделе глобальных параметров.

MultiDriver=true

Потом снова запустите . В меню Справка Сведения об оборудовании вы увидите "Используемые звуковые драйверы: ALSA0.9 + OSS" и "Экспериментальный режим работы со многими драйверами"
Скорее всего, все ваши микшеры будут показаны дважды.
В такой конфигурации никаких гарантий работы не существует.