Блокировка экрана
Этот модуль позволяет определить, сколько времени должно проходить перед включением блокировки экрана, а также установить или убрать защиту паролем.
В верхней части окна находится флажок Блокировать экран автоматически после и поле со счётчиком, задающее продолжительность периода отсутствия активности пользователя до запуска блокировщика экрана. Поддерживается ввод любого положительного числа (в минутах).
Ниже находится поле со счётчиком Требовать пароль через. По истечении интервала времени после блокирования экрана, заданного в этом поле, для возврата в систему потребуется ввод пароля. Для отключения блокировки экрана используется тот же пароль, что и для входа в систему.
Если экран блокируется вручную, защита паролем включается сразу.
Для быстрой блокировки экрана вручную служит установленная по умолчанию комбинация клавиш L.
Флажок Блокировать при возобновлении работы позволяет включить запрос пароля при выходе системы из ждущего или спящего режима.
Вкладка Внешний вид служит для изменения фонового изображения при заблокированном экране.
При выборе типа обоев возможно выбрать пункт Одноцветные обои.
Также возможно использовать отдельное изображение, показывать слайды изображений из папки или загрузить новые обои из Интернета.