Переключение окон

Настройка переключателя окон
Этот модуль программы служит для настройки переключателя окон, который также называют . Возможно настроить два независимых, но одновременно действующих набора параметров переключения. Первый набор находится на вкладке Основные, второй — Альтернативные.
Основные варианты переключателей окон имеют стандартные сочетания клавиш. Для Альтернативного набора параметров следует задать собственные сочетания клавиш.
Возможно переключение окон без использования . Для этого в модуле Края экрана программы следует задать действия для краёв экрана.
Следующее описание доступных параметров переключателя окон относится как к основному, так и к альтернативному наборам.

Визуализация
Если графические эффекты рабочего стола включены, доступен выбор эффектов визуализации переключения окон. По умолчанию используется эффект Breeze, который отображает миниатюры окон с левой стороны экрана в виде списка с подсвеченным текущим окном. Другие стандартные темы позволяют отображать список окон подробно или кратко, в виде маленьких или крупных значков, сетки или только заголовков.
При выборе темы доступна кнопка предварительного просмотра.
При выборе параметра Показывать выбранное окно текущее окно выделяется благодаря затемнению всех остальных окон. Для использования этого параметра необходимо включить эффекты рабочего стола.
Карусель и Перелистывание — более изящные эффекты, для их работы требуется OpenGL. Карусель отображает окна в виде галереи: большая миниатюра текущего окна располагается в центре экрана, а слева и справа от неё вращаются остальные окна. Перелистывание отображает окна в виде 3D-колоды: текущее окно всегда находится сверху (при переключении окон колода двигается так, что выбранное окно перемещается наверх).
Если для выбранного эффекта возможна настройка дополнительных параметров, то кнопка настройки будет активна. Нажатие этой кнопки откроет диалог настройки эффекта.
При отключении графических эффектов рабочего стола или их приостановке, для визуализации переключения окон будет использован обычный список. Отключение эффектов рабочего стола не ведёт к невозможности переключать окна.

Комбинации клавиш
Редактор позволяет определить комбинации клавиш, которые служат для переключения окон. Для каждого из двух возможных наборов параметров предусмотрены две комбинации клавиш: для переключения окон вперёд и назад. Список окон отображается только при выборе комбинации, которая содержит модификатор (например, клавишу или ). При переключении окон следует удерживать клавишу модификатора. Выбор комбинации клавиш без модификатора может нарушить поведение системы переключения окон.

Содержание списка окон
Порядок переключения окон возможно изменить, выбрав в выпадающем списке Сортировка упорядочивание списка окон либо по времени последнего переключения, либо по порядку наложения.
Если отметить флажок Включать пункт «Показать рабочий стол» к списку окон приложений будет добавлено окно рабочего стола. При выборе этого пункта все окна будут свёрнуты.
При выборе параметра По одному окну на каждое приложение список окон будет содержать только последнее открытое окно приложения. В этом случае переключение в другие окна данного приложения возможно только при помощи панели задач.

Фильтровать окна по
Данная группа определяет параметры формирования списка окон, вызываемого стандартной комбинацией клавиш из вкладки Основные или комбинацией, заданной пользователем на вкладке Альтернативные.
В качестве критериев фильтра, определяющего, будет ли включено окно в список переключения, могут являться расположение окна на текущем рабочем столе, в текущей комнате или на текущем экране (при наличии нескольких мониторов).
Последний параметр этого раздела служит для выбора окон по их видимости, позволяя отбирать либо только видимые, либо только свёрнутые окна.