Рабочие столы

Рабочие столы

Число, расположение и способ переключения рабочих столов
предоставляет возможность работы на нескольких рабочих столах. Эта вкладка модуля программы позволяет настроить количества рабочих столов и их названия, а также количество рядов рабочих столов, отображаемых в виджете «Переключение рабочих столов». Для задания количество рабочих столов и количества рядов служат поля ввода со счётчиками. Текстовые поля, расположенные ниже, позволяют присвоить рабочим столам имена.

Переключение
С переходом по циклу 	Включите этот параметр, чтобы при переключении за границу рабочего стола выполнялся возврат на противоположную сторону нового рабочего стола.
Анимация переключения рабочих столов 	Раскрывающийся список позволяет выбрать следующие варианты анимации переключения рабочих столов: Без анимации, Прокрутка, Анимация куба рабочих столов и Плавная смена рабочих столов. Если для выбранного варианта анимации предусмотрена настройка параметров, то нажатие значка справа от раскрывающегося списка откроет диалоговое окно настройки.
Вывод имени рабочего стола при переключении 	Включите этот параметр для вывода названий рабочих столов при их переключении.
Схематический обзор всех рабочих столов 	Включите этот параметр для вывода схемы логического расположения рабочих столов при их переключении.
Комбинации клавиш 	В этой части окна показываются настроенные комбинации клавиш переключения рабочих столов и предоставляется возможность их редактирования.
Прокрутка колеса мыши над пустым пространством рабочего стола или над значком переключателя рабочих столов в панели задач приводит к переключению рабочих столов. Переключение выполняется по порядку рабочих столов в списке, в соответствии с направлением прокрутки (вперёд или назад).
Такое поведение переключения рабочих столов является стандартным. Чтобы его изменить, выберите в контекстном меню рабочего стола пункт Настроить рабочий стол…, затем пункт Действия мыши (D, S).