Manual do KMouseTool
O KMouseTool clica o mouse sempre que o cursor do mouse parar por alguns momentos. Foi desenhado para ajudar as pessoas com problemas crônicos de feridas, para as quais clicar em botões é dolorido.

Introdução
O KMouseTool clica o mouse sempre que o cursor do mouse parar por alguns momentos. Foi desenhado para ajudar as pessoas com problemas crônicos de feridas, para as quais clicar em botões é dolorido. Também pode arrastar o mouse, apesar disto exigir muito mais prática.
O KMouseTool pode eliminar a dor causada ao clicar com o mouse, e ajuda muitas pessoas a usar o computador sem dores. Infelizmente, também poderá ocorrer alguma dor simplesmente ao mover o mouse na mesa. Se você estiver sofrendo de dores relacionadas com o computador e não tiver visto um médico ainda, faça-o por favor.
Só para tornar tudo bem claro: embora o KMouseTool possa ajudar a reduzir a dor causada ao clicar um botão do mouse, você não poderá evitar as dores causadas ao mover o mouse. E, assim como em todas as ferramentas ergonômicas, a sua distância poderá variar.