Referência de comandos

A janela principal do KMouseTool
As opções do KMouseTool são acessadas na sua maioria através do mouse.
Iniciar/Parar 	 Inicia (ou para) o KMouseTool.
Movimento mínimo: 	 O movimento mínimo em pixels antes do KMouseTool tentar clicar o mouse.
Tempo de permanência (1/10 s): 	 O tempo que o mouse terá de parar antes do KMouseTool clicá-lo. Tente aumentar este tempo se estiver difícil habituar-se ao KMouseTool
Arrastamento inteligente 	 Ativa ou desativa o arrastamento inteligente. O uso desligado é mais simples, assim é o padrão.
Se você ativar o Arrastamento inteligente, o campo Tempo de arrastamento (1/10 s): fica disponível. Este é o tempo que o KMouseTool irá esperar, depois de pressionar o botão, antes de voltar a pressionar se você não mexer o mouse.
Ativar os traços 	 O KMouseTool agora suporta os traços. Quando você ativar os traços, um ligeiro movimento para a direita e para trás, seguido de uma pausa, irá gerar um clique do botão direito. Um movimento lento para a esquerda e para trás irá gerar um duplo-clique. (Os traços são indicados no arquivo $KDEHOME/share/config/kmousetool_strokes.txt. Este arquivo é gerado pelo KMouseTool na primeira vez que ele é executado, mas poderá ser modificado posteriormente.)
Clique audível 	 Toca um som sempre que o KMouseTool clicar. Isto ajuda, principalmente com o arrastamento inteligente.
Iniciar com o KDE 	 Quando isto estiver ativo, o KMouseTool irá iniciar cada vez que o iniciar. Atualmente, isto só funciona no . No GNOME ou outros gerenciadores de janelas veja a documentação do gerenciador de janelas em si para saber como iniciar um programa automaticamente sempre que inicia o sistema de janelas.
Padrões 	 Reinicia todas as configurações com os seus valores padrão.
Reiniciar 	 Reinicia todas as configurações ao seu estado anterior quando você tiver aberto a janela ou, se já tiver gravado alguma configuração com o botão Aplicar, reinicia a configuração para o estado em que se encontrava quando clicou no botão Aplicar da última vez.
Aplicar 	 Depois de alterar as opções, você precisa clicar neste botão.
Ajuda 	 Abre o manual do usuário (este documento).
Fechar 	 Fecha o diálogo sem salvar nenhuma configuração.
Sair 	 Sai do KMouseTool