Instalação

Como obter o KMouseTool

Requisitos
Para pode usar com sucesso o KMouseTool, você irá necessitar da extensão XTest compilada como parte do seu . Ela já deve estar instalada no seu sistema; são poucos os sistemas que não a possuem.
Para poder usar a funcionalidade do clique audível, você terá que ter uma placa de som e caixas de som, assim como deverá ter a placa de som configurada corretamente.

Compilação e instalação