Cache
Este módulo permite que você controle o tamanho da pasta de cache local usada pelo . Note que cada conta de usuário em seu computador possui uma pasta de cache separada e esta pasta não é compartilhada com outros navegadores, como o Firefox.
Armazenar cópias locais das páginas Web dos sites visitados permitirá ao carregar os conteúdos das mesmas rapidamente, em visitas subsequentes. Será necessário somente recarregar o conteúdo do site original e suas mudanças desde a última visita, ou clicar no botão Recarregar do .
Se você realmente não deseja que as páginas visitadas sejam armazenadas em seu computador, você pode desabilitar a cache no desmarcando a opção Usar cache.
Você pode configurar aqui como o mantém a cache atualizada. Manter cache em sincronia significa que o irá atualizar a cache para todos os objetos, carregando-os se eles não estiverem lá, e então exibir o item da cache. Usar cache sempre que possível significa que o irá tentar usar a cache e, se o objeto não estiver lá, ele será carregado diretamente para exibição. Modo de navegação offline significa que o tentará usar a cache e, se o objeto não estiver lá, ele não irá tentar carregá-lo da Internet.
Você pode controlar o tamanho da cache digitando um número dentro da caixa de texto chamada Tamanho do cache de disco. Esta é a quantidade média de espaço em disco, em kilobytes, que será autorizada para uso da pasta de cache. Quando a cache alcançar um tamanho muito grande, o irá remover arquivos antigos para reduzir o tamanho da pasta.
Isto é, no entanto, somente uma média, e durante uma sessão de navegação, a cache pode tornar-se substancialmente maior.
Você pode usar o botão Limpar cache para limpar a cache a qualquer momento.