Joystick

Módulo de configuração do joystick
Este módulo oferece uma interface para configurar o seu dispositivo joystick, assim como ver as funções do seu joystick e os mapeamentos para os botões ou eixos.
Aqui está uma imagem do módulo do joystick
O módulo do joystick
Dispositivo 	 Aqui você poderá ver a localização lógica do dispositivo. Se você tiver mais de um joystick, poderá também selecionar qual deseja configurar.
Se nenhum joystick for encontrado de forma automática no seu computador e você sabe que existe um conectado, poderá informar aqui o arquivo do dispositivo correto.
Posição 	 A localização desenhada dos eixos do X e do Y do joystick. Ative a opção Mostrar rastro para desenhar o rastro do joystick de um ponto para outro.
Se o joystick não conseguir chegar a todos os pontos deste gráfico, ou se não se conseguir centralizá-lo corretamente, você terá que calibrar o seu dispositivo.
Botões 	 Um local para ver o estado de pressionado ou não dos botões do seu joystick, assim como verificar se os botões estão mapeados corretamente. Quando for pressionado o botão de um joystick, irá aparecer PRESSIONADO ao lado do número lógico (a forma como o computador o vê) do botão que foi acionado.
Eixos 	 Isto mostra os valores numéricos das posições dos eixos. O 0 significa centrado e os valores mínimo e máximo dependem do joystick e de cada eixo em particular.
Calibrar 	 Clicar em Calibrar, irá abrir uma janela para calibrar todos os eixos do seu joystick.
Calibrando o seu joystick
Calibrando o seu joystick
Cada eixo terá de ser movido para a posição mínima, depois para o centro e finalmente para a posição máxima. Existe um indicador no canto inferior esquerdo da janela que o ajudará a determinar qual a forma de aumentar e diminuir os valores.