Manual do
é uma calculadora para o seu ambiente de trabalho. No modo simples, pode ser usada para as operações aritméticas básicas, mas oferece modos avançados para cálculos científicos, estatísticos e de sistemas numéricos.

Introdução
O oferece muito mais funções matemáticas do que dá a entender à primeira vista. Estude por favor a seção sobre os atalhos de teclado e os modos neste manual para aprender mais sobre as várias funções disponíveis.
Além da funcionalidade normal oferecida pela maioria das calculadoras científicas, o oferece um conjunto de funcionalidades, as quais merecem ser mencionadas:
O oferece funções trigonométricas, operações lógicas e é capaz de efetuar cálculos estatísticos.
O permite-lhe cortar e colar os números de e para a sua tela.
O contém uma pilha de resultados que lhe permite chamar convenientemente os resultados anteriores.
Você poderá configurar as cores e o tipo de letra do .
Você pode configurar a precisão do , o número de algarismos visíveis e o número de casas decimais, usando a caixa de diálogo de configurações.
O oferece um conjunto de atalhos de teclado razoável, que possibilitam e facilitam o uso do sem usar um mouse.
Sugestão: pressionar (e mantiver pressionado) a tecla , exibirá em todos os botões o atalho de teclado correspondente.
O usa a notação infixa, que obriga à ordem correta das operações, como se ensina nas escolas, ao contrário da execução imediata, que é usada por muitas calculadoras simples.
Divirta-se com o !