Perguntas e respostas
Como obtenho o 'e', o número de Euler?
Digite 1 Shift Ln.
Como obtenho dois dígitos fixos após a vírgula?
Selecione Configurações Configurar o ..., para que seja exibida a janela de configuração. Assinale a opção Definir uma precisão fixa e ajuste o valor até que mostre um 2.
E a Precisão?
O fator principal que determina a precisão do é se a sua 'libc' e 'libmath' suportam o tipo de dados do C long double. Se este for o caso, o irá detectar isto no momento da compilação e usará isto como o seu tipo de dados fundamental para representar os números.
Ajuste a Precisão na janela de Configurar do para que as contas acima funcionem corretamente. É recomendada uma precisão de 14 se o tipo de dados da sua versão do for o long double, caso contrário recomenda-se 8 ou 10.
Uma maior precisão não significa necessariamente melhores resultados. Brinque com a precisão e irá perceber o que estou dizendo.