Utilização

Uso Geral
A utilização de um modo geral é intuitiva e semelhante à forma como a maioria das calculadoras científicas simples trabalham, mas terá que levar em conta as seguintes funcionalidades especiais do :
Pilha do Resultado 	Cada vez que você clica com o no botão de = ou clica nas teclas ou =, o resultado apresentado é guardado na pilha de resultados do . Você poderá navegar pela pilha de resultados com as combinações de teclas Z e Z.
Função de porcentagem 	 A tecla de porcentagem funciona de forma ligeiramente diferente da que costuma acontecer na maioria das calculadoras. Contudo, logo que seja explicada, a sua funcionalidade melhorada torna-se bastante útil. Veja a seção sobre a função porcentagem para mais detalhes.
Cortar e Colar 	
Pressionar C irá colocar o resultado apresentado na área de transferência.
Pressionar V irá colar o conteúdo da área de transferência no tela, desde que o conteúdo seja um número de ponto flutuante válido.
É ainda possível copiar/colar clicando na área de visualização do , mas isto poderá desaparecer nas versões futuras.
Funções avançadas 	 Quando você inicia o pela primeira vez, a calculador irá apenas mostrar os números para os cálculos aritméticos básicos.
No menu Configurações é possível selecionar um modo para o : é possível, por exemplo, escolher os botões Estatísticos, Científico, Simples ou Sistema Numérico. Lembre-se que esses modos irão mudar ligeiramente à medida que o evolui.
Disposição dos Botões 	 Para fornecer um acesso simplificado a todas as funções dos modos avançados do , algumas teclas têm um segundo leiaute. Pressione ou no seu atalho 2 para tornar visível o segundo leiaute de botões.

Modo simples
Este modo apenas contém esses botões e funções, os quais são essenciais e necessários para os cálculos básicos.
Se você quiser apenas somar todos os itens de uma fatura, este modo poderá ser o escolhido.

Modo científico
Neste modo a coluna esquerda de botões fica destinada às funções trigonométricas:
Botões	Função
Hyp	Entra no modo hiperbólico. O Hyp Sin corresponderá ao seno hiperbólico: sinh
Sin	Calcula o seno
Sen ou Asen	Calcula o arco-seno
Cos	Calcula o cosseno
Cos ou Acos	Calcula o arco-cosseno
Tan	Calcula a tangente
Tan ou Atan	Calcula a arco-tangente
Log	Calcula o logaritmo de base 10
Log ou 10x	Calcula 10 elevado a x
Ln	Calcula o logaritmo natural. Este é o logaritmo na base e
Ln ou ex	Calcula o valor de 'e' (base do logaritmo natural) elevado a 'x'
A segunda coluna tem botões para as funções algébricas:
Botões	Função
Mod	Calcula o resto da divisão Euclidiana
Mod ou IntDiv	Divisão inteira (parte inteira do quociente)
1/x	Calcula o inverso de um número
1/x ou nCm	Calcula o número de subconjuntos do segundo operador que podem ser formados para qualquer conjunto que contém os elementos do primeiro operador (coeficiente binomial)
x!	Calcula o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais ao operador inteiro atual (fatorial)
x²	Calcula o valor de 'x' ao quadrado
x² ou √x	Calcula a raiz quadrada de 'x'
xʸ	x elevado a y
xy ou x1/y	x elevado a 1/y
x³	Calcula o valor de 'x' elevado ao cubo
x³ ou ∛x	Calcula a raiz cúbica de 'x'
x·10ʸ	Calcula o produto do primeiro operador e o expoente decimal do segundo operador

Modo Estatístico
Neste modo a coluna esquerda dos botões é destinada às funções estatísticas:
A maioria das funcionalidades neste modo estão centradas no botão Dat. Para criar uma lista de dados numéricos, insira um número na calculadora e pressione Dat. É mostrado um número sequencial crescente na tela que indica a posição na lista de dados que o número ocupa. Uma calculadora tradicional só guarda três valores para as funções estatísticas: O número de itens discretos numa lista, o somatório dos itens de dados inseridos e a soma dos quadrados de todos os itens da lista. O é diferente porque armazena de fato todos os números discretos, o que lhe permite calcular a mediana dos dados.
Botões	Função
N	Mostra o número de dados inseridos
N ou Σx	Mostra o somatório de todos os dados inseridos
Mea	Mostra a média dos itens de dados inseridos
Mea or Σx²	Mostra a soma do quadrado de todos os itens de dados inseridos
σN	Mostra o desvio padrão (n)
σN ou σN-1	Mostra o desvio padrão da população (n-1)
Med	Mostra a mediana
Dat	Insere um item de dados
Dat ou CDat	Limpa o último item de dados inserido
CSt	Limpa o armazenamento de todos os itens de dados inseridos
As duas colunas seguintes contêm os botões com as funções trigonométricas e algébricas descritas na seção do modo Científico.

Modo de sistema numérico
Este modo contém botões e funções para calcular no modo binário, hexadecimal, octal e decimal.
Você poderá selecionar o sistema numérico com os botões exclusivos à direita. Para inserir um número hexadecimal, por exemplo, basta adicionar o seguinte: Selecione Hex nas opções exclusivas. Depois insira um número; você poderá reparar que pode usar as letras de A a F para os números maiores que 9. Se quiser ver este número em binário, basta selecionar Bin nas opções exclusivas.
Os números binários, octais e hexadecimais podem ser exibidos em grupos de dígitos separados por espaços. Este agrupamento pode melhorar a legibilidade dos números. Por exemplo, o número hexadecimal AF1C42 pode ser exibido como AF 1C 42, com separação a cada dois dígitos. O agrupamento pode ser desativado ou ajustado. Selecione Configurações Configurar o ... para abrir a janela de configuração e alterar as opções apropriadas na página Geral.
Você poderá querer selecionar a opção Mostrar a Edição de 'Bits' do menu Configurações para ver os 'bits' selecionados.
Existem operações lógicas disponíveis neste modo. As operações em questão são:
Botões	Função
AND	Os dois números são associados com um E lógico
OR	Os dois números são associados com um OU lógico
XOR	Os dois números são associados com um OU exclusivo lógico
Lsh	Deslocamento à esquerda do valor
Rsh	Deslocamento à direita do valor
Cmp	Efetua um complemento a 1
A segunda coluna contém os botões com as funções algébricas descritas na seção do modo Científico.
A terceira coluna, com os botões A a F, só fica ativa no modo Hex.

Operações com Memória
O suporta as operações de memória que as máquinas de calcular normais fornecem, mais seis locais onde guardar constantes.

Operações de Memória Normais
O pode recordar os resultados das operações por si e reutilizá-los nos cálculos posteriores. Você poderá acessar a estas funções através de vários botões chamados MR, MS, M+ e MC.
MS 	O MS guarda o resultado exibido atualmente na memória.
M+ 	O M+ adiciona o resultado atual ao que se encontra na memória. Por isso, se você tiver armazenado um 20 e o resultado atual for 5, a sua memória irá conter 25 quando clicar no botão. Se a memória estiver vazia, atua como o MS e guarda simplesmente o resultado.
MR 	O botão MR recupera o valor guardado na memória e coloca-o no mostrador.
MC 	O botão MC limpa a memória.
Se um valor for guardado em memória, irá aparecer um M na barra de estado, ao lado do indicador do modo da calculadora

Constantes
Os seis botões de constantes C1 a C6 só ficarão visíveis depois de ativar o item Botões de Constantes no menu Configurações. Eles estão disponíveis no Modo Científico e Modo Estatístico
Para ver o valor armazenado em cada constante, passe o ponteiro do mouse sobre o botão.
Para guardar o número apresentado no mostrador do num dos seis botões de constantes, pressione primeiro no botão , seguido do botão de constante desejado, de C1 até C6.
Para usar o valor guardado num dos botões de constantes, basta pressionar o botão desejado (C1 a C6) para que o número correspondente apareça no mostrador.
É possível alterar a legenda dos botões de constantes, para facilitar ao usuário lembrar qual a constante que cada botão contém. Clique com o botão direito num dos botões (C1 a C6). Irá aparecer um menu, onde você poderá selecionar a opção Mudar o Nome.
Existem várias constantes (a maioria delas são físicas) que poderão ser colocadas em qualquer um dos seis botões C1 - C6, selecionando a constante desejada no menu de contexto que aparece após clicar num dos botões de constantes e selecionar a opção Escolher da Lista. Ainda que as constantes padrão possam também ser acessadas através do menu Constantes, pode-se tornar útil guardá-la num botão de constantes, se o número for usado com frequência.

Atalhos de Teclado Simples
Para simplificar a introdução de cálculos a partir do teclado, o possui alguns aceleradores de teclado simples para a maioria das funções. Por exemplo, introduzir 7R ou 7r irá calcular o inverso de 7 (1/7).
Durante um cálculo, você sempre poderá pressionar na tecla para que cada botão mostre a sua combinação de teclas.
Tecla	Função	Notas
H	Hyp	Hiperbólico como no Hyp Sin, o sinh
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	log base e
L	Log	Logaritmo de base 10
Ctrl-2		Segunda função para este botão. ⪚ se você quiser o arco-seno, digite Ctrl-2 s
\	+/-	Alterar sinal
[	x^2
^	x^y
!	x!	Fatorial
E	x10y	Expoente
<	Lsh	Deslocamento à esquerda
>	Rsh	Deslocamento à direita.
&	AND	E lógico
x ou *	X	Multiplicar
/	/	Dividir
D	Dat	Introduz um item de dados no modo estatístico
|	OR	OU lógico. Nota: o OR é o XOR
R	1/x	Recíproco
	=
Return	=
	<=	Apaga o último número
PgUp	C	Limpar
	C	Limpar
PgDown	AC	Limpar tudo
Del	AC	Limpar tudo
:	Mod	resto da divisão
+1 até +6	C1	usar o valor guardado em C1 até C6