Configurar o Akregator
A maior parte das opções do Akregator estão na janela de configuração do Akregator. Esta janela poderá ser encontrada no menu em Configurações Configurar o Akregator...

Geral
A página Geral contém as opções básicas e não categorizadas do Akregator.
A página Geral
A página Geral
Global 	
Mostrar o ícone na área de notificação 	Mostra o ícone do Akregator na área de notificação.
Usar as notificações para todas as fontes 	Configura as notificações globais para todas as fontes. Esta configuração irá substituir a específica de cada fonte. Quando estiver ativada, o Akregator irá notificá-lo de todos os artigos novos obtidos em qualquer fonte. Se você quiser ativar as notificações apenas para algumas fontes, não para todas, deixe esta opção desativada e ative-a apenas para cada fonte específica, usando a janela de propriedades da fonte.
Utilizar transferência por intervalo 	Se esta opção não estiver assinalada, a opção a seguir não ficará disponível. Se estiver, por outro lado, você poderá definir na opção Obter as fontes a cada: o intervalo para o Akregator transferir as fontes. Lembre-se que a transferência dos artigos gera tráfego e, deste modo, poderá ter custos para a fonte de onde está lendo. Algumas páginas até poderão bloqueá-lo, se consultar a fonte com demasiada frequência. De um modo geral, 30 minutos é uma boa escolha.
Transferir as fontes a cada: 	Isto fica ativado quando a opção Usar a transferência por intervalo estiver assinalada. Você poderá definir um intervalo de tempo, ao fim do qual as fontes são verificadas à procura de novos artigos. O padrão é de um intervalo de 30 minutos.
Inicialização 	
Marcar todas as fontes como lidas na inicialização 	Quando a opção estiver ativa, o Akregator marca todos os artigos como lidos, quando for iniciado.
Obter todas as fontes na inicialização 	Quando a opção estiver assinalada, o Akregator obtém todas as fontes, logo após a inicialização.
Rede 	
Usar a 'cache' do navegador (menos tráfego de rede) 	Quando estiver ativada a opção, é usada a 'cache' global do navegador do , ao se atualizarem as fontes. Você poderá configurar a 'cache' do no diálogo de configuração do .
Você deverá deixar esta opção ativada sempre que possível. Se desativá-la, ocorrerá um aumento no tráfego de rede. O tráfego causado pelos agregadores que não usam a 'cache' aumentam os custos dos fornecedores, diminuindo assim a quantidade de notícias oferecidas por parte das fontes no futuro.

Serviços de compartilhamento
Esta funcionalidade usa o serviço de microblog do para ajudá-lo a compartilhar notícias com os seus amigos através dos serviços de microblog (identi.ca e twitter). A publicação terá o título do artigo e um link para ele
Aba Serviços de compartilhamento
Aba Serviços de compartilhamento
Selecione uma URL de serviço e indique o seu Nome de usuário para este serviço.

Arquivo
O arquivo de artigos significa o armazenamento das referências aos mesmos. Aqui você poderá limitar o número de artigos arquivados e a forma como esse arquivamento é feito. Estas opções são globais e usadas por padrão por todas as fontes do Akregator. Se você quiser usar uma configuração personalizada para uma determinada fonte, você poderá configurá-la na janela de propriedades de cada fonte, na página de Arquivo.
A página de Arquivo
A página de Arquivo
Configurações Padrão do Arquivo 	
Manter todos os artigos 	Todos os artigos são mantidos para sempre.
Limitar o tamanho do arquivo de fontes de notícias em: 	Se o número de artigos exceder o limite escolhido, são removidos os artigos mais antigos. Lembre-se que os artigos marcados são ignorados, ao contar o número de artigos: se o seu limite for de 500, e se você tiver 510 não-marcados e 50 marcados, o Akregator irá ignorar os 50 marcados e só irá remover os 10 artigos mais antigos. Por isso, no total, serão mantidos 550 artigos.
Excluir os artigos mais antigos que: 	Os artigos que tenham mais de 'n' dias são removidos do arquivo, a menos que tenham a opção para manter ativa. O Akregator verifica os artigos expirados na inicialização e, depois disso, a cada hora - assim, a expiração poderá ser adiada.
Desabilitar arquivamento 	Não são guardados artigos - todos os artigos são apagados ao sair do Akregator.
Não expirar artigos importantes 	Clicar com o botão direito num artigo, irá abrir um menu de contexto, onde você poderá marcar esse artigo como Importante. Os artigos marcados como Importantes não irão expirar, mantendo-se sempre presentes.

Aparência
Nesta página, você poderá configurar a aparência do visualizador do artigo e as páginas do navegador. Você poderá definir as cores, os tamanhos de fonte e as famílias a usar.
A página de Aparência
A página de Aparência
Cores da lista de artigos 	Se selecionar a opção Usar cores personalizadas, você poderá selecionar as suas próprias cores para os Artigos não-lidos e os Artigos novos
Tamanho da Fonte 	
Tamanho de fonte mínimo 	Define o tamanho de fonte mínimo para o visualizador de artigos
Tamanho de fonte médio 	Define o tamanho de fonte padrão para o visualizador de artigos
Fontes 	
Fonte padrão: 	No visualizador de artigos, o conteúdo é apresentado com o tipo de fonte Normal e com o tamanho Médio. Se você mudar a fonte Normal, a alteração será aplicada no visualizador do artigo.
Fonte de largura fixa: 	Se o artigo usar uma fonte monoespaçada, no visualizador de artigos, o conteúdo será apresentado com este tipo de fonte, usando um tamanho Médio.
Fonte com serifa: 	Se no artigo existirem fontes Serif, o conteúdo será apresentado com a família de tipo de fonte que selecionar, usando um tamanho Médio.
Fonte Sans Serif: 	Se no artigo existirem fontes Sans-Serif, o conteúdo será apresentado com a família de tipo de fonte que selecionar, usando um tamanho Médio.
Sublinhar as ligações 	Assinale esta opção se quiser que as hiperligações apareçam sublinhadas por padrão.

Navegador
Esta página permite-lhe personalizar o comportamento da páginas internas do navegador.
A página do Navegador
A página do Navegador
Botão esquerdo do mouse 	Você poderá escolher três ações para a ação do botão esquerdo do mouse: Abrir numa Página (abre a hiperligação numa página e coloca essa página em primeiro plano), Abrir numa Página em Segundo Plano (abrir a ligação numa página, mas mantendo a página atual em primeiro plano) e a opção Abrir num Navegador Externo para abrir um artigo em uma janela nova, com o seu navegador padrão.
Botão do meio do mouse 	Como acima, você poderá definir uma das três ações para o botão do meio do mouse.
Para navegação externa 	
Usar o navegador Web padrão 	Se esta opção estiver assinalada, o Akregator irá usar o navegador Web que tiver definido no . Ele poderá ser o padrão do , o ou outro navegador, dependendo do que definir aqui.
Usar este comando: 	Você poderá usar outro navegador Web para o Akregator que não o padrão para o . Caso isso aconteça, assinale essa opção e insira o comando para o navegador, assumindo que ele está na sua $PATH.
Mostrar botão de fechar página ao passar 	Se esta opção estiver assinalada, o botão para fechar irá aparecer, quando passar o cursor do mouse pelo lado esquerdo do título do separador da página, para que possa fechá-la facilmente.

Avançado
A página Avançado permite-lhe definir as opções mais avançadas. Se você não tiver certeza do que estas opções fazem, poderá deixá-las com as opções padrão.
A página Avançado
A página Avançado
Arquivo 	
Infraestrutura do arquivo: 	O Akregator só suporta atualmente o banco de dados Metakit.
Lista de Artigos 	
Marcar o artigo selecionado como lido ao fim de 	Por padrão, o valor é igual a 0 segundos, o que significa que, assim que clicar no artigo, ele é marcado como lido. Você poderá optar por marcar todos os artigos como lidos ao fim de 'n' segundos.
Restaurar a barra de pesquisa ao alterar de fontes de notícias 	Isto irá limpar a barra de procura quando mudar de fonte.