Manual do Akregator
O Akregator é um programa para ler fontes de notícias de RSS e de outras notícias 'online'.

Introdução

O que é o Akregator?
O Akregator é um aplicativo do para ler fontes de notícias. Ele possui uma interface de usuário amigável para ler e gerenciar fontes.
O Akregator é um programa leve e rápido para mostrar os itens de notícias, fornecidos por fontes, e que suporta todas as versões mais comuns de fontes RSS e Atom. A sua interface é semelhante à dos programas de e-mail, sendo assim bastante intuitiva. As funcionalidades úteis incluem a pesquisa nos títulos dos artigos, o gerenciamento das fontes em pastas e a definição de opções de armazenamento em arquivo. As fontes poderão ser mostradas como mensagens de e-mail, enquanto as páginas Web relacionadas com uma fonte poderão ser apresentadas no navegador incorporado do Akregator ou abertas num navegador externo.

Fontes de RSS e Atom
O RSS (Really Simple Syndication) é um formato baseado em XML para publicar notícias ou artigos de uma forma legível para as máquinas. Um arquivo RSS é também chamado de fonte. Um programa que possa ser usado para ler essas fontes chama-se agregador ou leitor de fontes de notícias, daí o nome do aplicativo, Akregator.
O Akregator extrai automaticamente os itens novos da fonte e exibe-os, de forma amigável, para o usuário. Ele poderá, deste modo, poupar tempo nas páginas Web visitadas com frequência, uma vez que não precisam verificar mais se existem pedaços de informação disponíveis.
O RSS está disponível em diferentes versões, incompatíveis entre si (criadas por empresas concorrentes): RSS 0.9, RSS 1.0 e RSS 2.0. O Atom também é uma linguagem de fontes baseada em que foi desenhada para satisfazer as necessidades dos blogs e páginas de notícias. Ele tenta também substituir as fontes de RSS e remover a irritação causada pelas incompatibilidades entre as versões do RSS.