Cache
Este módulo também lhe permite controlar o tamanho da pasta de 'cache' local usada pelo . Repare que cada conta do utilizador no seu computador tem uma pasta de 'cache' separada e esta pasta não é partilhada com os outros navegadores Web, como o .
Guardar cópias locais das páginas Web que tenha visitado permite ao carregar rapidamente o seu conteúdo nas visitas subsequentes. Só será necessário recarregar o conteúdo do local original se este foi alterado desde a sua última visita, ou se carregou no botão para recarregar no .
Se não quiser de facto que nenhuma das páginas Web que visitou seja guardada no seu computador, poderá desligar a 'cache' de disco do desligando a opção Usar a 'Cache'.
Pode configurar aqui com que agressividade o deve manter a 'cache' actualizada. O Manter a 'cache' actualizada significa que o irá procurar na 'cache' por todos os objectos, transferindo-os se não estiverem lá, e mostrar o item a partir da 'cache'. O Usar a 'cache' se possível significa que o irá tentar na 'cache', e se o objecto não estiver lá, irá obtê-lo directamente para o apresentar. O Modo de navegação 'offline' significa que o irá tentar obtê-lo na 'cache' e, se o objecto não existir lá, não o irá tentar obter da Internet.
Pode controlar o tamanho da 'cache', indicando um número no campo de texto Tamanho da 'cache' no disco. Esta é a quantidade média de espaço em quilobytes que a pasta de 'cache' tem a possibilidade de usar. Se a 'cache' crescer demasiado, o irá tentar apagar os ficheiros mais antigos para reduzir o tamanho da pasta.
Este é, contudo, apenas uma média e, durante uma sessão de navegação, a 'cache' pode tornar-se substancialmente maior.
O utilizador poderá usar o botão Limpar a 'cache' para esvaziar a 'cache' em qualquer altura.