Gestão de Sessões

Gestão de Sessões

Utilização
Neste módulo do , o utilizador pode configurar o gestor de sessões e as opções de encerramento do .
A gestão de sessões corresponde à capacidade do de guardar o estado das aplicações e das janelas quando o utilizador sai do e de as recuperar quando voltar a ligar-se.

Geral
Confirmar a saída 	 Se esta opção estiver seleccionada, ao sair do aparecerá uma janela a pedir uma confirmação. Nesta janela também pode escolher se deseja recuperar a sua sessão actual quando se ligar de novo.
Oferecer opções de desligar 	 Se esta opção estiver assinalada, o irá oferecer uma selecção de acções quando finalizar a sessão. Estas incluem a finalização simples da sessão actual (a acção efectuada, se as opções para desligar não estiverem activas), para desligar o computador ou para reiniciá-lo.

Opção de Encerramento Predefinida
Pode configurar o que deverá acontecer por omissão, sempre que sai do . Esta opções não são possíveis em todos os sistemas operativos e necessitam da utilização do como o seu gestor de autenticações.
As opções disponíveis são relativamente simples mas, se tiver dúvidas, deixe ficar a opção predefinida. Estas são:
Terminar a sessão actual (esta é a opção por omissão)
Desligar o computador
Reiniciar o computador

No Arranque
Pode escolher uma de três opções correspondentes ao que deverá acontecer quando se liga ao :
Recuperar a sessão anterior 	Se esta opção estiver seleccionada, o irá gravar o estado da sua sessão actual quando sair. O irá recuperar a sua sessão da próxima vez que se ligar, para que possa continuar a trabalhar com um ambiente como o que deixou.
Recuperar manualmente a sessão gravada 	Em vez de repor o no estado em que estava quando saiu da última vez, será reposto num estado específico que o utilizador gravou manualmente.
Se esta opção estiver assinalada, o menu inicial oferece um item adicional Sair Gravar a Sessão.
Iniciar com uma sessão vazia 	 Se escolher esta opção, o nunca irá recuperar as sessões que gravou.
Finalmente, poderá indicar uma lista separada por dois pontos (:) ou vírgulas (,) das aplicações que não deverão ser gravadas nas sessões e, como tal, não serão iniciadas ao repor uma sessão. Por exemplo xterm:konsole ou xterm,konsole.