Spectacle gebruiken
Nadat Spectacle start, ziet u een venster zoals het volgende:
Spectacle Hoofdvenster
Spectacle maakt een afbeelding van uw gehele bureaublad onmiddellijk nadat het is gestart, maar voodat het zichzelf op het scherm toont. Dit stelt u in staat om snel volledige schermafdrukken te maken van het bureaublad.
Het door Spectacle genomen momentopname wordt getoond in het voorbeeldvenster, dat zich bevindt aan de linkerkant van het venster van de toepassing Spectacle.
De afbeelding kan opgeslagen worden op een locatie van uw keuze door op het pijlgedeelte van de knop Opslaan als te drukken of S te typen. Dit opent de standaard dialoog voor opslaan, waar u de bestandsnaam, de locatie van de map en het format waarin u de schermafdruk wilt opslaan. U kunt de bestandsnaam bewerken naar alles wat u wilt, inclusief de naam van een eerder opgeslagen schermafdruk.
Om snel de afbeelding op te slaan naar de standaard locatie, druk op het pijlgedeelte van de knop Opslaan als... en druk op de knop Opslaan (S). De nieuwe opslagmodus zal herinnerd worden voor de volgende keer. De standaard opslaglocatie en bestandsnaam kan geconfigureerd worden, zoals later wordt beschreven.
Om snel de afbeelding op te slaan en Spectacle te verlaten, druk op het keuzevakje Afsluiten na opslaan of kopiëren en druk daarna op het pijltjesgedeelte van knop Opslaan als... en druk op het item (S). Dit slaat de afbeelding op als een PNG-bestand in uw standaard map Afbeeldingen en sluit de toepassing onmiddellijk. Zoals boven, zal deze nieuwe opslagmodus herinnerd worden.

Een schermafdruk nemen
Wanneer u spectacle opent zal het onmiddellijk een schermafdruk van het gehele scherm maken als een gemak en toont een voorbeeld ervan in het hoofdvenster. U kunt deze schermafdruk opslaan met de knoppen onderaan het venster of een nieuwe maken met de besturing rechts van het voorbeeld.
Om de huidige schermafdruk weg te gooien en een andere schermafdruk te maken, druk op de knop Een nieuwe schermafdruk maken (N).
U kunt bepaalde opties instellen aan de rechterkant van het venster van de toepassing alvorens een nieuwe schermafdruk te maken. Deze opties stellen u in staat om het gebied op het scherm te selecteren dat gevangen moet worden, stel een vertraging in alvorens de afbeelding te maken en stel in of de muiscursor en/of de vensterversieringen meegenomen moeten worden in de schermafdruk.

Opnamemodus
De instellingen van de modus van vangen stellen u in staat om het gebied van het scherm dat gevangen moet worden en of er een vertraging moet zijn tussen indrukken van de knop Een nieuwe schermafdruk maken (N) en het nemen van de schermafdruk. U kunt ook also het keuzevakje Bij aanklikken activeren, die de vertragingsfunctie uitschakelt en alleen de schermafdruk neemt nadat u ergens op het scherm klikt na het klikken op de knop Nieuw schermafdruk nemen (N).
De keuzelijst Gebied stelt u in staat om het gebied in te stellen op het scherm dat opgenomen moet worden. Er zijn vijf opties om uit te selecteren, zoals onderstaand beschreven.
De optie Volledig scherm (alle monitoren) maakt een schermafdruk van uw gehele bureaublad, gespreid over alle uitvoer, inclusief alle monitoren, projectors etc.
De optie Huidig scherm maakt een schermafdruk van de uitvoer die nu contains de muisaanwijzer bevat.
De optie Actieve Venster maakt een schermafdruk van het Venster dat nu focus heeft. Het is aangeraden om een vertraging bij deze modus te gebruiken, om u de tijd te geven een venster te activeren alvorens de schermafdruk te maken.
De optie Venster onder cursor maakt een schermafdruk van het Venster dat zich onder de muiscursor bevindt. Als de cursor zich op een pop-up-menu bevindt zal Spectacle proberen een schermafdruk van het menu te maken evenals het bijbehorende venster.
Hoewel dit meestal werkt, kan het in bepaalde gevallen mislukken om de informatie over het moedervenster te verzamelen. In dat geval valt Spectacle terug op de oude manier van het automatisch vangen van de afbeelding en vangt alleen een afbeelding van het pop-up-menu. U kunt ook de oude manier van vangen van de afbeelding afdwingen door het keuzevakje Alleen de huidige pop-up vangen te activeren onder Opties
De optie Rechthoekig gebied stelt u in staat om een rechthoekig gebied van uw bureaublad te selecteren met uw muis. Dit gebied kan verschillende uitvoergebieden omvatten.
Deze modus maakt niet onmiddellijk een schermafdruk maar stelt u in staat om een rechthoek op uw scherm te tekenen, die naar behoefte verplaatst en van grootte veranderd kan worden. Nadat de gewenste rechthoek is getekend zorgt ergens op het scherm dubbelklikken of op de knop drukken er voor dan de schermafdruk wordt genomen.
De draaischakelaar Vertraging stelt u in staat om de vertraging tussen indrukken van de knop Een nieuwe schermafdruk maken (N) en het nemen van de schermafdruk. Deze vertraging kan met de draaischakelaar ingesteld worden in increments van 1 seconde of met het toetsenbord.
Activeren van het keuzevakje Bij aanklikken schakelt de vertraging uit. Wanneer dit keuzevakje is geactiveerd zal indrukken van de knop Een nieuwe schermafdruk maken (N) het venster van Spectacle verbergen en de muiscursor wijzigen in een kruisje. De schermafdruk wordt genomen wanneer op de muis links wordt geklikt of geannuleerd als op een van de andere muisknoppen wordt geklikt. Merk op dat u niets met de muis kunt doen op het bureaublad terwijl de cursor een kruisje is, maar u kunt het toetsenbord gebruiken.

Opties
De optie-instellingen stellen u in staat om te selecteren of de muiscursor meegenomen moet worden in de schermafdrukken en of vensterdecoraties samen met de afbeelding van een enkel venster van een toepassing gevangen moet worden. In modus Venster onder cursor, kunt u ook selecteren of Spectacle alleen de afbeelding van het huidige pop-upmenu onder de cursor moet vangen of ook het oudervenster. Tenslotte zal Afsluiten na opslaan of kopiëren Spectacle afsluiten na een opslag- of kopieerbewerking.
Inschakelen van het keuzevak Muisaanwijzer meenemen maakt dat een afbeelding van de muisaanwijzer in de schermafdruk wordt meegenomen.
De optie Venstertitelbalk en randen meenemen is alleen ingeschakeld wanneer ofwel de modus Actieve venster of de modus Venster onder cursor is geselecteerd in de keuzelijst Gebied. Deze optie activeren voegt de randen van het venster en versieringen in in de schermafdruk, terwijl deactiveren een afbeelding geeft met alleen de inhoud van het venster.
De optie Opname van alleen de huidige pop-up is alleen ingeschakeld wanneer de modus Venster onder cursor is geselecteerd in de keuzelijst Gebied. Deze optie activeren maakt alleen een afbeelding van het pop-up-menu onder de cursor, zonder zijn onderliggend venster.
De optie Afsluiten na opslaan of kopiëren zal Spectacle afsluiten na een opslag- of kopieerbewerking. Merk op dat een gekopieerde schermafdruk alleen bewaard zal worden als u een klembordbeheerder actief hebt die afbeeldingen accepteert. KDE Klipper kan geconfigureerd worden op deze manier door rechts te klikken op zijn pictogram, selecteren van Klembord configureren... en deactiveren van Afbeeldingen negeren.