Het handboek van
is een toepassing die mensen die niet kunnen praten in staat stelt de computer te laten praten.

Inleiding
is een programma dat mensen die niet kunnen praten, in staat stelt de computer te laten praten. Het programma houdt een geschiedenis bij van gesproken zinnen, zodat de gebruiker zinnen kan selecteren om opnieuw uit te spreken.
Houd er rekening mee dat niet voorzien is van een spraaksynthesizer. Een spraaksynthesizer moet apart geïnstalleerd zijn.