Het handboek van
klikt de muis als de muisaanwijzer even stilstaat. Het is ontwikkeld als hulp voor mensen met rsi, voor wie het pijnlijk is om de knoppen in te drukken.

Inleiding
klikt de muis als de muisaanwijzer even stilstaat. Het is ontwikkeld als hulp voor mensen met rsi, voor wie het pijnlijk is om de knoppen in te drukken. Slepen met de muis is ook mogelijk, alhoewel hier iets meer oefening voor nodig is.
kan pijn bij het muisklikken voorkomen, en helpt veel mensen om pijnloos met een computer te werken. Helaas kan sommige pijn ook veroorzaakt worden door alleen maar te bewegen met de muis. Als u pijn hebt door het werken met de computer, en u bent nog niet bij een dokter geweest, doe dat dan eerst.
Voor alle duidelijkheid: kan wel helpen om de pijn te verminderen die ontstaat door klikken met de muis, maar het kan niets doen aan pijn die ontstaat door bewegen met de muis. En, zoals geldt voor elk ergonomisch gereedschap, er zijn geen garanties dat het helpt.