Het handboek van
is een programma waarmee om het volume van uw geluidskaart aan te passen.

Inleiding
ondersteunt verscheidene platformen en stuurprogramma's voor geluid.
Als u zowel ALSA als de Open Sound System-apparaatstuurprogramma hebt geïnstalleerd, dan zal het ALSA-apparaatstuurprogramma gebruiken.
Schermafdruk van
Schermafdruk van