Cache
Deze module geeft u de mogelijkheid om de grootte van de lokale cache in te stellen zoals deze wordt gebruikt door . Merk op dat elke gebruiker zijn eigen cache-map heeft en dat deze map niet gedeeld wordt met andere browsers zoals .
Het opslaan van lokale kopieën van webpagina's die u hebt bezocht geeft de mogelijkheid om hun inhoud sneller te laden als u weer naar deze pagina surft. Het is alleen nodig om de pagina te herladen als de inhoud van de originele pagina is gewijzigd sinds uw laatste bezoek, of als u op de knop herladen drukt in .
Als u echt niet wilt dat door u bezochte webpagina's worden opgeslagen op uw computer dan kunt u 's schijfcache uitschakelen door het selectievak Cache gebruiken te deselecteren.
Hier kunt u instellen hoe agressief de cache bijgewerkt houdt. Cache synchroon houden betekent dat de cache voor alle objecten zal bekijken en ze zal downloaden als ze niet in de cache zitten en ze vervolgens uit de cache zal laden. Cache gebruiken indien mogelijk betekent dat de cache zal proberen en als het object niet wordt gevonden deze zal downloaden en direct zal tonen. Offline browsen modus betekent dat de cache zal proberen en als deze niet aanwezig is geen poging zal ondernemen om het van het internet te downloaden.
U kunt de grootte van de cache bepalen door een waarde in te typen in het tekstveld met de naam Cachegrootte op schijf Dit is de gemiddelde hoeveelheid ruimte in kilobytes die de cachemap mag innemen. Wanneer de cache te groot wordt zal de oudste bestanden verwijderen om de grootte van de cache te verkleinen.
Dit is echter alleen een gemiddelde en tijdens een internetsessie kan de cache behoorlijk wat groter worden.
U kunt de knop Cache legen gebruiken om de cache op elk moment te legen.