De internals instellen
De meeste van de standaard instellingen kunnen eenvoudig onaangeroerd blijven. Het is echter aanbevolen dat u een kijkje neemt op de pagina Geavanceerde instellingen. Hier kunt u, indien gewenst, verschillende belangrijke instellingen aanbrengen.
Burnfree gebruiken zou ingesteld moeten zijn - het bestuurt het branden en verzekert dat de buffer nooit gevaarlijk laag wordt (wat het aantal keren fout branden vermindert).
U zou kunnen wensen dat herschrijfbare schijven automatisch worden gewist.
De optie Medium niet uitwerpen na het schrijfproces is waardevol als uw apparaat er een is die niet snel genoeg kan worden gesloten voor Verifiëren kan gebeuren.