Riconoscimenti e licenza
Il monitor di sistema è attualmente sviluppato e mantenuto da . Il monitor di sistema è una riscrittura di KTop, il gestore dei progetti di KDE 1.x. Diverse altre persone hanno lavorato su KTop:
A. Sanda alex@darkstar.ping.at
Ralf Mueller ralf@bj-ig.de
wuebben@math.cornell.edu
Nicolas Leclercq nicknet@planete.net
Il porting verso altre piattaforme oltre a è stato fatto da:
FreeBSD: Hans Petter Bieker zerium@traad.lavvu.no
Traduzione italiana di Samuele Kaplun kaplun@aliceposta.it