e
supporta molti metodi che si possono utilizzare con .
Ci sono due modi di usare l'interfaccia : la qdbusviewer e il comando da riga di comando qdbus, entrambi di .
Esempi:
$ qdbus visualizzerà tutti i servizi disponibili.
$ qdbus org.kde.konsole visualizzerà l'interfaccia per .
$ qdbus org.kde.konsole /Windows/1 visualizzerà i metodi per controllare la finestra 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW visualizzerà i metodi per controllare la finestra attuale.
$ qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 visualizzerà i metodi per controllare la sessione 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION visualizzerà i metodi per controllare la sessione attuale.
% qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION visualizzerà i metodi per controllare la sessione attuale di .
Se uno dei suddetti comandi produce: Il servizio 'org.kde.konsole' non esiste, cambia org.kde.konsole a uno dei seguenti:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (selezionerà il primo pid)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (può essere utilizzato dalla attuale)
seleziona uno dei risultati di 'qdbus | grep konsole'
Per maggiori informazioni, visita l'esercitazione con .