Guida ai comandi

La barra dei menu
La barra dei menu è in cima alla finestra di . Se la barra è nascosta, Mostra barra dei menu è raggiungibile facendo clic destro nella finestra (fintanto che in quella finestra non c'è un'applicazione che occupa tutto lo schermo, come vi, minicom, eccetera). La scorciatoia predefinita viene elencata a seguito di ogni elemento del menu.
In alternativa, è possibile utilizzare la scorciatoia M per mostrare o nascondere la barra dei menu.

Il menu File
N File Nuova finestra 	Apre una nuova finestra di a parte con il profilo predefinito.
T File Nuova scheda 	Apre una nuova scheda con il profilo predefinito.
fornisce un profilo predefinito. Ogni nuovo profilo aggiunto dall'utente sarà elencato nel sottomenu. Non ci sarà alcun sottomenu se c'è da mostrare solo il profilo predefinito.
File Clona scheda 	Prova a clonare la scheda attuale in un'altra.
S File Save output come... 	Salva lo scorrimento attuale come file di testo o HTML.
P File Stampa schermo 	Stampa lo schermo attuale. Come impostazione predefinita, l'output viene adattato alle dimensioni della carta su cui si stampa con testo in nero e senza sfondo. Nella finestra di stampa queste opzioni sono modificabili nella scheda Opzioni di output.
File Apri gestore dei file 	Apre il gestore dei file di nella cartella attuale. Come impostazione predefinita, è .
W File Chiudi scheda 	Chiude la scheda attuale.
Q File Chiudi finestra 	Esce da .
mostrerà una finestra di conferma se c'è più di una scheda aperta. Questa finestra può essere disabilitata facendo clic sulla casella Non chiedermelo più.
Se si desidera ricevere nuovamente la finestra di conferma, eliminare la voce

[Notification Messages]
CloseAllTabs=true

in $XDG_CONFIG_HOME/konsolerc.

Il menu Modifica
C Modifica Copia 	Copia il testo selezionato agli appunti.
V Modifica Incolla 	Incolla il testo dagli appunti alla posizione del cursore.
Modifica Seleziona tutto 	Seleziona tutto il testo nella finestra attuale.
Modifica Copia input a Tutte le schede nella finestra attuale 	Invia simultaneamente l'input della sessione attuale a tutte le sessioni nella finestra attuale.
. Modifica Copia input a Seleziona schede 	Invia simultaneamente l'input della sessione attuale alle sessioni scelte dall'utente.
/ Modifica Copia input a Nessuna 	Ferma l'invio dell'input dalla sessione attuale nelle altre
Modifica Manda segnale 	Manda il segnale specificato al processo shell, o altro processo, che è stato lanciato quando è stata avviata la nuova sessione.
I segnali attualmente disponibili sono:
STOP	per fermare il processo
CONT	continua se fermato
HUP	hangup rilevato sul terminale di controllo, o morte del processo controllante
INT	interruzione da tastiera
TERM	segnale di terminazione
KILL	segnale di uccisione
USR1	segnale utente 1
USR2	segnale utente 2
Riferisciti alle pagine di manuale del tuo sistema per ulteriori dettagli dando il comando man 7 signal.
S Modifica Rinomina scheda 	Apre una finestra che permette di cambiare il nome della scheda attuale (maggiori informazioni).
U Modifica Invia con ZModem 	Apre una finestra per selezionare un file da inviare se il software richiesto è installato.
F Modifica Trova 	Apre una barra di ricerca in fondo alla finestra di .
Permette ricerche con distinzione di maiuscole, in avanti o all'indietro, e con espressioni regolari.
F3 Modifica Trova successivo 	Sposta alla successiva istanza di ricerca. Se la barra di ricerca ha il focus, è possibile utilizzare anche la scorciatoia .
F3 Modifica Trova precedente 	Sposta alla precedente istanza di ricerca. Se la barra di ricerca ha il focus, è possibile utilizzare anche la scorciatoia .

Il menu Visualizza
( Visualizza Dividi vista Dividi vista destra/sinistra 	Divide tutte le schede in viste a destra e a sinistra.
Tutto l'output su una vista viene duplicato sull'altra.
) Visualizza Dividi vista Dividi vista alto/basso 	Divide tutte le schede in viste il alto e in basso.
Tutto l'output su una vista viene duplicato sull'altra.
S Visualizza Dividi vista Chiudi attiva 	Chiude la vista attuale.
O Visualizza Dividi vista Chiudi altre 	Chiude tutte le viste diverse dall'attuale.
] Visualizza Dividi vista Espandi vista 	Allarga la vista attuale.
[ Visualizza Dividi vista Restringi vista 	Rimpicciolisce la vista attuale.
H Visualizza Stacca la scheda attuale 	Apre la scheda attuale in una finestra a parte.
Uscire dalla finestra precedente di non avrà alcun effetto sulla nuova finestra creata.
I Visualizza Controlla se c'è silenzio 	Commuta la rilevazione di mancanza di attività nella scheda attuale.
Come impostazione predefinita, dopo 10 secondi di inattività, appare un'icona informativa nella linguetta della sessione. Il tipo di avvisi può essere cambiato con Impostazioni Configura le notifiche Silenzio rilevato in una sessione sorvegliata.
A Visualizza Controlla se c'è attività 	Commuta la rilevazione di attività nella scheda attuale.
A seguito di qualsiasi attività, appare un'icona informativa nella linguetta della sessione. Il tipo di avvisi può essere cambiato con Impostazioni Configura le notifiche Attività rilevata in una sessione sorvegliata.
Visualizza Sola lettura 	Commuta la sessione in sola lettura: non è accettato alcun inserimento, il trascinamento e rilascio è disabilitato.
+ Visualizza Ingrandisci carattere 	Aumenta la dimensione dei caratteri del testo.
- Visualizza Rimpicciolisci carattere 	Riduce la dimensione dei caratteri del testo
Visualizza Imposta codifica 	Imposta la codifica dei caratteri.
Visualizza Pulisci scorrimento 	Rimuove il testo dallo scorrimento.
K Visualizza Pulisci scorrimento e azzera 	Rimuove il testo nella scheda attuale e nello scorrimento, e azzera il terminale.

Il menu Segnalibri
B Segnalibri Aggiungi segnalibro 	Aggiunge l'indirizzo attuale.
Segnalibri Aggiungi le schede come cartella 	Aggiunge tutte le schede a una cartella di segnalibri.
Verrà chiesto il nome della cartella di segnalibri.
Segnalibri Nuova cartella di segnalibri 	Aggiunge una nuova cartella all'elenco dei segnalibri.
Verrà chiesto il nome della cartella di segnalibri.
Segnalibri Modifica segnalibri 	Apre l'editor dei segnalibri.
Puoi usare l'editor dei segnalibri per aggiungere manualmente URL. Attualmente accetta le seguenti:
ssh://utente@host:porta
telnet://utente@host:porta

Il menu Impostazioni
Impostazioni Modifica il profilo attuale 	Apre una finestra per configurare il profilo attuale.
Impostazioni Cambia profilo 	Cambia il profilo attuale a uno elencato
Impostazioni Gestisci profili 	Apre un editor per gestire i profili.
M Impostazioni Mostra la barra dei menu 	Commuta la visibilità della barra dei menu.
F11 Impostazioni Modalità a schermo intero 	Commuta la visualizzazione di su tutto lo schermo.
Impostazioni Configura le scorciatoie 	Apre l'editor delle scorciatoie da tastiera. Altre informazioni sulla configurazione delle scorciatoie sono disponibili nei Fondamenti di .
In aggiunta, ha alcune scorciatoie speciali alle quali non corrispondono voci di menu:
Scorciatoia	Descrizione
Destra	Scheda successiva
Sinistra	Scheda precedente
Sinistra	Spostare una scheda a sinistra
Destra	Spostare una scheda a destra
Ins	Incolla selezione
	Contenitore di viste successivo
Impostazioni Configura le notifiche 	Apre l'editor delle notifiche.
Impostazioni Configura 	Apre l'editor delle impostazioni di .
Questa finestra contiene opzioni che influenzano l'aspetto e il comportamento della Barra delle linguette e opzioni generali della finestra di .

Il menu Aiuto
ha alcuni dei normali elementi del menu di Aiuto; per maggiori informazioni leggi le sezioni sul menu Aiuto dei Fondamentali di .

Finestre di

La finestra di rinomina delle schede
Il nome della scheda attuale può essere cambiato da questa finestra. Essa può venire visualizzata dal menu, con la scorciatoia S o facendo doppio clic sulla linguetta nella barra delle linguette. Queste modifiche possono essere rese permanenti modificando il profilo attuale.
sostituirà questi segnaposti per le schede locali:
%n: nome del programma;
%d: cartella attuale (breve);
%D: cartella attuale (lunga);
%h : host locale (breve)
%u: nome dell'utente.
%w: titolo della finestra impostato dalla shell;
%#: numero della sessione;
sostituirà questi segnaposti per le schede remote:
%c : programma attuale
%h : host remoto (breve)
%H: host remoto (esteso)
%u: nome dell'utente.
%U : nome utente@ (se assegnato)
%w: titolo della finestra impostato dalla shell;
%#: numero della sessione;
Esempi:
%d : %n con /usr/src come cartella attuale e usando bash visualizzerà src : bash
%D : %n con /usr/src come cartella attuale e usando top visualizzerà /usr/src : top
%w %n(%#) con ~ come cartella attuale e usando vim nella prima scheda indicherà utente@host: ~ vim(1)

Finestra di copia dell'input
Il testo inserito in una scheda può essere simultaneamente inviato ad altre. Questa finestra permette di selezionare a quali schede mandarlo. La scheda attuale verrà scurita.

Finestra di regolazione dello scorrimento
Le opzioni di scorrimento per le dimensioni della cronologia possono venire regolate in questa finestra. Tutte le modifiche fatte qui sono solo per la scheda attuale e non saranno salvate nel profilo.