Manuale di
è un'applicazione che permette di cambiare il volume della scheda sonora.

Introduzione
supporta diverse piattaforme e driver sonori.
Se hai installato sia il driver ALSA che quello per OSS, userà quello per ALSA.
Schermata di
Schermata di