Notifica di avvio
A volte è rassicurante sapere che il computer non ha ignorato i tuoi comandi e che qualcosa sta effettivamente accadendo. In questo modulo puoi configurare una notifica visibile, che ti aiuta a capire se hai veramente premuto quell'icona o no.
La modalità tradizionale per indicare che il computer è occupato è la modifica del puntatore, e tu puoi abilitare o meno questa funzione scegliendo un Puntatore.
Con quest'opzione abilitata, al tuo puntatore verrà allegata per un po' di tempo un'icona mentre si sta avviando una nuova applicazione. Puoi configurare per quanto tempo debba essere visibile quest'icona tramite la casella numerica Ferma l'animazione dopo:. Il valore predefinito è di 5 secondi.
Sono disponibili molte versioni di puntatori di occupato, incluso uno Lampeggiante, uno Rimbalzante ed uno Statico, senza cioè nessuna animazione.
La tradizionale notifica di avvio programmi di ha preso un'altra forma, che puoi abilitare o disabilitare qui. Di norma un'applicazione entrerà immediatamente nella barra delle applicazioni quando la avvii, e l'icona viene sostituita da una clessidra rotante per avvisarti che sta avvenendo qualcosa. Puoi attivare o meno questo comportamento con la casella Abilita animazione.
Però, non tutte le applicazioni che esegui mostreranno una finestra o un'icona nella barra delle applicazioni: alcune di esse, ad esempio, saranno agganciate nel vassoio di sistema di . Può anche accadere che tu le abbia inviate ad un altro desktop virtuale, e che l'opzione Mostra solo le applicazioni del desktop attuale sia selezionata nella sezione Filtri delle Impostazioni di Gestore dei processi. Impostare un tempo massimo di indicazione avvio ti assicura che, anche in questi casi, tu possa sempre avere una notifica dell'avvio del programma, ma anche che questa sparirà una volta che l'avvio sarà concluso.