Manuale di
è il gestore di file predefinito per progettato con l'obiettivo primario dell'usabilità.

Introduzione
è il gestore di file predefinito per che mira a migliorare l'usabilità a livello di interfaccia utente. è pensato per essere solo un gestore di file mentre , che era il gestore di file predefinito di 3 e che può essere ancora utilizzato per la gestione dei file, è un visualizzatore universale per molti tipi di file.
Questo approccio progettuale consente agli sviluppatori di concentrarsi sull'ottimizzazione dell'interfaccia utente per l'attività specifica di gestione dei file.
Segnalare qualsiasi problema o richiedere nuove funzionalità all'autore di attraverso la finestra di segnalazione bug. Questa è accessibile dal pulsante Controllo alla destra della barra degli strumenti nella modalità predefinita senza la barra dei menu o dal menu Aiuto Segnala bug... dell'applicazione, se la barra dei menu è visibile.