Référence des commandes

La fenêtre principale de KMouseTool
Les options de KMouseTool sont, pour la plupart, accessibles par la souris.
Démarrer / Arrêter 	 Démarre (ou arrête) KMouseTool.
Mouvement minimum : 	 Le mouvement minimum en pixels avant que KMouseTool ne clique avec la souris.
Délai de clic (1 / 10 sec) : 	 Le délai pendant lequel la souris doit s'arrêter avant que KMouseTool ne clique. Augmentez ce délai s'il vous est trop difficile d'utiliser KMouseTool
Glissement intelligent 	 Active ou désactive le « glissement intelligent ». Il est plus facile en mode désactivé, c'est pourquoi c'est le mode par défaut.
Lorsque le glissement intelligent est activé, le champ Délai de clic (1 / 10 sec) : devient disponible. C'est la durée pendant laquelle KMouseTool attend, après avoir appuyé sur le bouton, avant de le relâcher si vous ne bougez pas la souris.
Activer les secousses 	 KMouseTool gère les secousses. Quand vous activez les secousses, un lent mouvement vers la droite avant de revenir en arrière, suivi par une pause provoquera un clic droit. Un lent mouvement vers la gauche puis un retour provoquera un double clic - les secousses sont spécifiées dans le fichier $KDEHOME/share/config/kmousetool_strokes.txt. Ce fichier est généré par KMouseTool la première fois qu'il est lancé, mais peut être modifié par la suite.
Clics audibles 	 Joue un son lorsque KMouseTool effectue un clic. Particulièrement, utile avec le « glissement intelligent ».
Démarrer en même temps que KDE 	 Lorsque cette option est activée, KMouseTool sera toujours lancé au démarrage de . Actuellement, cela fonctionne uniquement sous . Sous GNOME ou sous d'autres gestionnaires de fenêtres, consultez la documentation du gestionnaire de fenêtres pour savoir comment démarrer un programme automatiquement lors du démarrage du système de fenêtres.
Par défaut 	 Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.
Réinitialiser 	 Réinitialise tous les paramètres à leurs états lors de l'ouverture de la boîte de dialogue, ou, si vous avez déjà enregistré une configuration par le bouton Appliquer, réinitialise tous les paramètres à leurs états lorsque vous avez pressé Appliquer pour la dernière fois.
Appliquer 	 Après avoir modifié un paramètre, vous devez appuyer sur ce bouton.
Aide 	 Ouvre le manuel utilisateur (ce document).
Fermer 	 Ferme la boîte de dialogue sans enregistrer la configuration.
Quitter 	 Quitter KMouseTool