Utiliser KMouseTool
L'utilisation de KMouseTool est simple : KMouseTool contrôle vos mouvements de souris, et lorsque vous faites une pause brièvement, clique sur le bouton.
Le mode « glissement intelligent » de KMouseTool vous permet de déplacer la souris.
Lorsque le « glissement intelligent » est activé, KMouseTool fait une pause après avoir appuyé sur le bouton ; si vous déplacez la souris, il attendra que vous arrêtiez de déplacer la souris pour relâcher le bouton. Ainsi, vous pouvez à la fois cliquer et déplacer la souris. Le « glissement intelligent » nécessite un peu plus de pratique, mais devient naturel une fois que vous avez pris l'habitude de l'utiliser.