ksysguarddi seadistamine
Graafiline kasutajaliides on saadaval igale platvormile, kus suudab töötada. Taustarakendus on praegu saadaval järgmistele süsteemidele:
2.x 	Et ksysguardd saaks töötada, on vajalik kompileerida kernel /proc-failisüsteemi toega. See on vaikeseadistus, mida enamik distributsioone juba nagunii kasutab.
FreeBSD 	ksysguardd omanik peab olema grupp kmem ning sellele peab olema seatud setgid.
	Veel kirjutamata
Teiste platvormide toetusega tegeldakse. Sinu abi on siin väga oodatud.