i käsiraamat
on võrguvalmidusega protsessihaldur ja süsteemi jälgija.

Sissejuhatus
on protsessihaldur ja koormuse jälgija.
See kasutab kliendi-serveri arhitektuuri, mis võimaldab nii kohalike kui ka võrgumasinate jälgimist. Graafiline kasutajaliides pruugib hangitava info esitamiseks niinimetatud sensoreid. Sensor võib näidata lihtsalt mingit väärtust või ka keerulisemat, näiteks tabelisse vormindatud infot. Iga tüüpi info kohta näidatakse üht või enamat ekraani. Ekraanid on organiseeritud töölehtedele, mida saab üksteisest sõltumatult salvestada ja avada. Nii ei ole pelgalt protsessihaldur, vaid ka võimas vahend, millega kontrollida kas või suurt serveriparki.