Preguntas y respuestas
No oigo nada.
Lo más probable es que no haya configurado correctamente (¿o no del todo?) la orden de sintetizar voz. Utilice Preferencias Configurar KMouth... , abra la página Opciones generales e introduzca la orden para leer textos en la pestaña Texto a voz (vea la sección sobre el diálogo de configuración para el sintetizador de voz para obtener más detalles).