Referencia de órdenes

La ventana principal de KMouseTool
Se accede a la mayoría de las opciones de KMouseTool mediante el ratón.
Iniciar/Detener 	 Inicia o detiene KMouseTool.
Movimiento mínimo: 	 El movimiento mínimo del ratón (medido en pixeles) antes de que KMouseTool considere generar una pulsación.
Tiempo de demora (1/10 seg): 	 Determina cuanto tiempo esperará KMouseTool para generar la pulsación una vez que el ratón se haya detenido. Si le resulta difícil acostumbrarse a KMouseTool, intente incrementar el tiempo de demora
Arrastre inteligente 	 Habilita o deshabilita el modo de arrastre inteligente. Debido a que se requiere bastante práctica para utilizar esta característica, se encuentra deshabilitada de forma predeterminada.
Cuando habilite el Arrastre inteligente el campo Tiempo de arrastre (1/10 seg) estará disponible. El tiempo de arrastre determina cuánto esperará KMouseTool para liberar una pulsación, siempre y cuando el puntero del ratón no se haya desplazado.
Habilitar trazadas 	 KMouseTool ahora soporta trazadas. Cuando las trazadas están habilitadas , un lento movimiento de ida y vuelta a la derecha generará una pulsación con el botón derecho. Un lento movimiento de ida y vuelta a la izquierda generará una doble pulsación (las trazadas están definidas en $KDEHOME/share/config/kmouse_tool.txt. Este archivo es generado automáticamente por KMouseTool la primera vez que este se inicia, pero puede ser modificado en cualquier momento.)
Pulsación audible 	 Emite un sonido cuando KMouseTool genera una pulsación. Esto resulta muy útil en el modo de arrastre inteligente.
Iniciar junto con KDE 	 Con esta opción habilitada, KMouseTool se iniciará automáticamente en cada nueva sesión de . Si te encuentras bajo GNOME u otro manejador de ventanas consulta la documentación correspondiente para ver como iniciar un programa automáticamente al iniciar una nueva sesión.
Valores predeterminados 	 Volver a los valores predeterminados.
Reinicio 	 Volver todos los valores al estado en el que estaban al momento de abrir el dialogo o, si el los cambios ya han sido guardados con el botón Aplicar, reiniciar los valore al estado en el que estaban la última vez que se presionó el botón Aplicar
Aplicar 	 Una vez hechos cambios en la configuración, será necesario pulsar este botón para que dichos cambios se guarden.
Ayuda 	 Abre el manual del usuario (este documento).
Cerrar 	 Cierra el dialogo sin guardar los cambios.
Salir 	 Salir de KMouseTool