Caché
Este módulo le permite controlar el tamaño de la caché local usada por . Tenga en cuenta que cada usuario del equipo tiene una carpeta de caché separada, y esta no se comparte con otros navegadores web, como .
El almacenado de copias locales de páginas web que ha visitado permite a cargar rápidamente sus contenidos en visitas posteriores. Solo será necesario recargar los contenidos del sitio original si han cambiado desde su última visita, o si pulsa el botón recargar en .
Si realmente no desea que se almacene ninguna de las páginas visitadas en su equipo, puede desactivar la caché de disco de quitando la marca de la casilla etiquetada Usar caché.
Aquí puede configurar la gestión de la caché de . Mantener caché sincronizada significa que buscará todos los archivos que necesite representar en el caché, descargandolos si no están allí, y después mostrando el elemento desde el caché. Usar caché si es posible signfica que probará la caché y, si el objeto no está ahí, lo descargará y mostrará. Modo de navegación desconectado signfica que probará la caché y, si un objeto no está ahí, no lo mostrará.
Puede controlar el tamaño de la caché introduciendo la cantidad que desee en el cuadro de texto etiquetado Tamaño de la caché. Este es el espacio promedio en kilobytes que el directorio caché tiene permitido utilizar. Si se hace muy grande, borrará los archivos más antiguos a medida que se introduzcan otros nuevos.
Esto sin embargo, es un valor promedio, y durante una sesión de navegación la caché podría ser sustancialmente mayor.
En cualquier momento puede utilizar el botón Vaciar caché para vaciar la caché.