Preguntas y respuestas
¿Cómo obtengo e, el número de Euler?
Pulse 1 Mayúsculas ex en la ventana de , pulse 1 2 N en el teclado o use el menú Constantes Matemáticas .
¿Cómo obtengo dos dígitos decimales fijos tras el punto decimal?
Seleccione Preferencias Configurar ... en el menú para que se muestre el diálogo de configuración. Marque Fijar precisión decimal y escriba un 2 en el control de texto de la derecha.
¿Qué hay sobre la precisión?
El principal factor que determina la precisión de depende de si sus bibliotecas «libc» y «libmath» soportan el tipo de dato de C long double. Si lo soportan, lo detectará durante la compilación y lo usará como su tipo de datos fundamental para representar números.
Ajuste la Precisión en el diálogo de Configuración de de modo que los anteriores cálculos se hagan de forma correcta. Le recomiendo una precisión de 14 si el tipo de datos fundamental de su copia de es long double, y 8 ó 10 en cualquier otro caso.
Una precisión mayor no llevará necesariamente a mejores resultados. Juegue con la precisión para comprender esto.