Preconfiguración
Cuando usted ejecute K3b por primera vez, encontrará que K3b le informa de que no se encuentran dispositivos ópticos, lo que significa que no puede grabar a ningún dispositivo óptico. No hay que ponerse nervioso ya que K3b abrirá la pestaña Permisos en la página Programas del diálogo de configuración, en la que pueden cambiarse los permisos. En todos los sistemas modernos, los dispositivos ópticos pertenecen a un cierto grupo de usuarios (p. ej. cdrom). Si el usuario actual no pertenece a este grupo, se le ofrece añadirse a sí mismo en esta pestaña.