verwenden

-Komponenten

-Miniprogramme und Container
Im Wesentlichen dreht sich bei alles um zwei grundlegende Konzepte:
-Miniprogramme 	 Miniprogramme, die auf der Arbeitsfläche ausgeführt werden.
Container 	 Miniprogramme, die als Container für -Miniprogramme fungieren.
In der Voreinstellung von KDE befinden sich auf der Arbeitsfläche zwei Hauptelemente: Die Kontrollleiste und die Arbeitsfläche als solche. Beide sind Container im Sinne von .

-Standardarbeitsfläche
Die -Arbeitsfläche kann auf vielfache Weise eingerichtet werden. Auf den folgenden Bildschirmfotos wird eine normale Standardarbeitsfläche angezeigt. Einige Distributionen ändern diese Arbeitsfläche erheblich, so dass Ihre Arbeitsfläche anders aussehen kann.
Das grafische Erscheinungsbild der Bedienelemente der Oberfläche kann gleichermaßen in vielen unterschiedlichen Stilen angezeigt werden. In diesem Bildschirmfotos wird der -Standardstil Breeze benutzt.
Eine normale -Standardarbeitsfläche
Der Programmstarter. Normalerweise ist das Anwendungs-Starter.
Einige Symbole, die einen einfachen Zugriff auf häufig benutzte Anwendungen ermöglichen.
Die Fensterleiste, in der die Titel der gerade laufenden Anwendungen angezeigt werden. Alle Anwendungen waren minimiert und kein Fenster war geöffnet, als das Bildschirmfoto aufgenommen wurde.
Der Systemabschnitt der Kontrollleiste
Die Digitale Uhr
Der Werkzeugkasten der Kontrollleiste
Der Werkzeugkasten der Kontrollleiste
Eine Ordneransicht, die den Inhalt des Arbeitsflächenordners anzeigt

Die Kontrollleiste
Die Kontrollleiste beinhaltet einige -Miniprogramme. Links finden Sie dort den Anwendungsstarter.

Anwendungsstarter
Anwendungsstarter
Anwendungsstarter
Die Kontrollleiste beinhaltet einige -Miniprogramme. Von Links an finden Sie dort den Programmstarter. Mit ihm können Sie unter anderem Anwendungen starten, kürzlich verwendete Dateien öffnen, KDE beenden und den Rechner herunterfahren. Das Layout von ist auf den Hauptanwendungszweck optimiert: das Starten von Anwendungen. Das Voreingestellte Unterfenster Favoriten enthält die meist verwendeten Einträge. Zu Beginn werden Sie wahrscheinlich hauptsächlich im Unterfenster Programme arbeiten. Wenn Sie aber wissen, welche Programme Sie recht häufig verwenden, so klicken Sie mit der darauf und wählen den Menüeintrag Zu Favoriten hinzufügen, um den Programmeintrag in das Unterfenster Favoriten zu übernehmen. Ebenso können Sie einen Programmeintrag auch auf die Arbeitsfläche oder in die Kontrollleiste übernehmen. Um Einträge auf die Arbeitsfläche oder in die Kontrollleiste zu übernehmen, müssen Miniprogramme zunächst entsperrt werden. Klicken Sie dazu mit der auf die Arbeitsfläche und wählen Sie aus dem Menü Miniprogramme entsperren.

Anwendungsmenü
Vielleicht bevorzugen Sie eher das traditionelle Startmenü? Dann klicken Sie mit der auf den Start-Knopf und wählen aus dem Menü Alternativen.
Anwendungsmenü
Anwendungsmenü

Einstellungen des Anwendungs-Starters
Möchten Sie die Einstellungen für das Anwendungsmenü ändern, klicken Sie mit der auf den Menüknopf und wählen Sie dann Einstellungen für Anwendungsmenü.
Einstellungen des Anwendungs-Starters
Einstellungen des Anwendungs-Starters

Fensterleiste
Die Fensterleiste ist ein weiteres Element in der Kontrollleiste. In diesem Bereich werden alle offenen Fenster aller Arbeitsfläche angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Umschalter, dann können Sie mit der Einstellung Nur Fenster der aktuellen Arbeitsfläche anzeigen festlegen, dass nur die Fenster auf der aktuellen Arbeitsfläche angezeigt werden. Die Textgröße von Fenstereinträgen in der Fensterleiste ist einstellbar. Sie finden diese Einstellung in den unter Erscheinungsbild Schriftarten. Den Einrichtungsdialog für den Arbeitsflächen-Umschalter öffnen Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste darauf.
Einrichtungsdialog der Fensterleiste
Einrichtungsdialog der Fensterleiste

Systemabschnitt der Kontrollleiste
Ein anderes Standard-Element in der Kontrollleiste ist der Systembereich der Kontrollleiste. Dieser dient herkömmlichen Programmen als Andockbereich. Mit einem Rechtsklick auf den Systembereich der Kontrollleiste können Sie den Einrichtungsdialog öffnen. Darin wählen Sie die angezeigten Elemente und deren Sichtbarkeit aus.
Einstellungsdialog „Systemabschnitt der Kontrollleiste“
Einstellungsdialog „Systemabschnitt der Kontrollleiste“

Geräteüberwachung
Ein Standardsymbol im Systemabschnitt der Kontrollleiste ist die Geräteüberwachung. Wenn Sie beispielsweise eine USB-Festplatte anschließen, erscheint ein Dialogfenster, mit dessen Hilfe Sie das Gerät in oder einer anderen zugeordneten Anwendung öffnen können.
Die Geräteüberwachung ist für den Umgang mit ansteckbaren Geräten wie USB-Pendrives (auch Flash-Laufwerke oder USB-Sticks genannt), Digitalkameras, externe USB-Festplatten zuständig. Sie kommt auch zum Einsatz, wenn ein Medium wie beispielsweise eine oder DVD in ein optisches Laufwerk eingelegt wird.
Wenn Sie ein externes Gerät anstecken oder ein neues Medium in ein Laufwerk einlegen, erscheint die Überwachungsfenster. Sie können es auch direkt öffnen, in dem Sie auf das Symbol im Systembereich der Kontrollleiste klicken. Das Fenster bleibt solange sichtbar wie der Mauszeiger sich darüber befindet, sonst schließt sie sich nach ein paar Sekunden von selbst.
Die Geräteüberwachung zeigt eine Liste aller bekannten Geräte. Wenn man den Mauszeiger über ein Gerät bewegt, werden die möglichen Aktionen für dieses Gerät angezeigt.
Ein Klick irgendwo im schattierten Feld um den Namen des Geräts (aber nicht auf die Auswurftaste / Auswurf-Symbol falls vorhanden) erweitert den Eintrag um eine Liste der möglichen Aktionen für dieses Gerät. Die Liste der möglichen Aktionen hängt vom Gerät ab, dies kann im Kontextmenü der Geräteüberwachung oder in den in den Modulen Geräte-Aktionen und Wechselmedien eingerichtet werden. Wählen Sie eine Aktion mit der Maus oder Tastatur aus, um sie auszuführen.
Es gibt auch ein kleines Symbol, das rechts neben jedem Eintrag angezeigt wird. Es zeigt an, ob das Gerät derzeit eingebunden ist oder nicht. Nur wenn ein Gerät nicht eingebunden ist, kann es sicher physikalisch vom Rechner getrennt werden. Wenn man auf das Symbol klickt, wird das Gerät getrennt und/oder das Medium ausgeworfen, wenn es gerade eingebunden ist. Anderenfalls wird das Gerät eingebunden. Beachten Sie, dass das Trennen/Auswerfen möglicherweise misslingt, wenn noch Dateien geöffnet sind, ⪚ weil der Kopiervorgang einer großen Datei noch nicht abgeschlossen ist. In den meisten Fällen können Sie etwas warten und es noch einmal probieren. Wenn das Trennen erfolgreich war, wird das durch ein Symbol in der Geräteüberwachung angezeigt.

Ausgeblendete Einträge
Üblicherweise enthält der Systemabschnitt der Kontrollleiste weiter Elemente wie ,
Einige Standardelemente im Systemabschnitt der Kontrollleiste werden ausgeblendet, um den Platz für die Anzeige zu begrenzen. Um diese Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf das kleine weiße Dreieck . Dann können Sie die Miniprogramme mit der starten oder mit der den Einrichtungsdialog öffnen.

Digitale Uhr
Ganz rechts in der Kontrollleiste befindet sich die digitale Uhr. Die Uhr kann die Zeit in verschiedenen Zeitzonen darstellen; ebenso ist die Größe der Uhr einstellbar. Normalerweise passt sich die Uhr der Größe ihres Containers an (in diesem Fall der Kontrollleiste). Wenn Sie einstellen, dass neben der Uhrzeit auch das Datum angezeigt werden soll, so wird dieses mit der Schrift des Typs Klein aus den Systemeinstellungen unter Schriftarten angezeigt. Der restliche verfügbare Platz wird zur Anzeige der Uhrzeit verwendet. Schlussendlich entscheiden Sie, wie viele Informationen die Uhr anzeigen soll und ob es Ihnen so gefällt. Wenn Sie mehr Informationen anzeigen lassen möchten, so vergrößern Sie bei Bedarf die Kontrollleiste, oder verschieben Sie die Uhr auf die Arbeitsfläche, wo sie mehr Platz einnehmen kann.

Arbeitsflächen-Umschalter
Als weiteres optionales Symbol finden Sie den Arbeitsflächen-Umschalter vor. Dieser ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel von einer Arbeitsfläche zu einer anderen. Wenn Sie das Aussehen des Arbeitsflächen-Umschalters über die Einstellung Zeilenanzahl ändern, so ändern Sie gleichzeitig auch das Aussehen der Effekte und Animationen beim Arbeitsflächen-Wechsel. Bei großen Ansichten des Arbeitsflächen-Umschalters ist es oft sinnvoll, die Einstellung Fenstersymbole anzeigen zu aktivieren.

Werkzeugkasten der Kontrollleiste
Wenn Ihre Plasma-Miniprogramme entsperrt sind (klicken Sie dazu mit der auf die Arbeitsfläche und wählen Sie den passenden Menüeintrag oder die Kurzwahl D, L, wenn keine Anwendung den Fokus hat), erscheint an der rechten Seite der Kontrollleiste das -Logo. Klicken Sie darauf, so öffnet sich der Einstellungsbereich der Kontrollleiste.
Kontrollleisten-Einstellungen
Kontrollleisten-Einstellungen
Hier können Sie die Größe, Platzierung und Ausrichtung der Kontrollleiste ändern. Die -Miniprogramme der Kontrollleiste werden ihre Größe und Positionierung automatisch anpassen. Die Miniprogramme sind so programmiert, dass sie den vorhandenen Platz möglichst gut ausnutzen. Außerdem informieren sie ihren Wirt-Container darüber, wieviel Platz sie voraussichtlich benötigen.

Miniprogramme hinzufügen
Sobald Sie Miniprogramme entsperrt haben, können Sie neue hinzufügen oder vorhandene -Miniprogramme von der Arbeitsfläche oder der Kontrollleiste entfernen. Sie können Miniprogramme hinzufügen, indem Sie sie an die gewünschte Stelle ziehen. Klicken Sie mit der auf ein Miniprogramm, um es zu entfernen.
Miniprogramme hinzufügen
Miniprogramme hinzufügen
Der Knopf Neue Miniprogramme holen ermöglicht es Ihnen, bereits heruntergeladene Miniprogramme zu installieren und neue Miniprogramme herunterzuladen. Derzeit werden Pakete des Typs sowie einige OS X Übersichts-Miniprogramme unterstützt. Miniprogramme, die Sie auf diese Weise installieren, können genau wie alle anderen vorinstallierten Miniprogramme verwendet werden.

Die Arbeitsfläche
Auch die Arbeitsfläche ist nur ein Container. Allerdings beschränkt die Arbeitsfläche die installierten Miniprogramme nicht in ihrer Größe. Daher können Miniprogramme auf der Arbeitsfläche frei verschoben und in der Größe geändert werden. Wenn -Miniprogramme entsperrt sind, erscheint um sie ein Rahmen, sobald Sie mit der Maus darüber fahren. Der Rahmen dient als Anfasser und ermöglicht es Ihnen, das -Miniprogramm zu verschieben, die Größe zu ändern usw. Außerdem können Sie die Kontrollleiste neu ausrichten und auf der Arbeitsfläche verschieben, wenn Miniprogramme entsperrt sind. Die Knöpfe in dem Miniprogramm-Anfasser dienen dazu, die Größe zu ändern, das Miniprogramm zu drehen, einzurichten und zu entfernen. Wenn Sie ein -Miniprogramm drehen, so verhält es sich in der 12-Uhr-Stellung magnetisch, sodass es Ihnen leicht fallen wird, es wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Die meisten Miniprogramm behalten übrigens bei der Größenänderung ihr Seitenverhältnis bei. Wenn Sie das Seitenverhältnis übergehen möchten, so halten Sie während der Größenänderung die -Taste gedrückt.
Mit einem Rechtsklick auf die Arbeitsfläche erhalten Sie außerdem die Möglichkeit, das verwendete Hintergrundbild und das Layout einzustellen. Zusätzliche Hintergrundbilder können Sie über das Internet herunterladen.
Auf der Seite Optimierungen können Sie einstellen, ob der Werkzeugkasten für die Arbeitsfläche ausgeblendet wird und wie Miniprogramme behandelt werden.
Arbeitsflächen-Einstellungen
Arbeitsflächen-Einstellungen
Um das -Design zu ändern oder ein neues Design herunterzuladen, öffnen Sie die Seite Erscheinungsbild Arbeitsflächen-Design in den .
Haben Sie mehrere Fenster geöffnet, so verschwinden die -Miniprogramme der Arbeitsfläche im Hintergrund. Die Übersichtsseite holt Ihnen diese wieder vor Augen, so wie Sie es von der Funktion Arbeitsfläche anzeigen traditioneller Arbeitsumgebungen gewohnt sind.

Ordneransicht
Das Miniprogramm Ordneransicht kann benutzt werden, um Einträge eines Ordners wie Dateien und Unterordner anzuzeigen. In der Voreinstellung wird der Ordner $HOME/Desktop angezeigt.
Sie können einstellen, ob alle Dateien angezeigt werden oder die Ansicht mit regulären Ausdrücken, ⪚ alle Dateien mit einer bestimmten Erweiterung) oder nach Dateityp, ⪚ nur Bilder, filtern.
In diesem Miniprogramm sind auch einfache Dateiverwaltungsaufgaben möglich, zum Beispiel Verschieben, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen. Sie können beliebig viele Ordneransichten auf Ihrer Arbeitsfläche verwenden.
Ordneransicht
Ordneransicht
Wenn Sie das Layout Ordneransicht in den Einstellungen für die Arbeitsfläche auswählen, wird die gesamte Arbeitsfläche als Ordneransicht verwendet.

ist eine vielfältige Mini-Befehlszeile. Hiermit können Sie Programme starten, Webseiten und Lesezeichen aufrufen, den Rechner durchsuchen, einfache Berechnungen durchführen und vieles mehr. Die Mini-Befehlszeile wird über die Tastenkombination Leertaste oder F2 aufgerufen und es öffnet sich der -Dialog. Beginnen Sie einfach damit, etwas einzugeben, und wird mit der Suche nach passenden Anwendungen beginnen, sobald Sie mehr als zwei Zeichen eingegeben haben. Öffnen Sie den Einstellungen-Dialog von , um mehr über die vielfältigen Möglichkeiten durch Erweiterungen zu erfahren. Wenn Ihnen die Suchergebnisse präsentiert, können Sie mit der Tabulator- und den Pfeiltasten durch sie navigieren.
-Dialog
-Dialog
Verwenden Sie den Knopf , um in den das Modul Plasma-Suche zu öffnen, in dem Sie einstellen können, welche Art der Suche in benutzt wird.
unterstützt Arbeitsflächen-Aktionen, d. h. zusätzliche Aktionen von Anwendungen für häufig benutzte Aufgaben oder von der Fensterleiste. Das sind zum Beispiel Aktionen wie das Öffnen eines Neues Privaten Fensters im Webbrowser, E-Mail schreiben ohne zuerst das E-Mail-Programm zu starten oder Aktionen von .
Arbeitsflächen-Aktionen in
Arbeitsflächen-Aktionen in
Wenn Sie die Taste Pfeil runter in einem leeren drücken, dann wird der Verlauf der zuletzt gewählten Einträge angezeigt. Nach der Ausführung eines Suchergebnisses wird dieser Eintrag in der Liste als erstes Element verschoben, so dass wiederholt benutzte Befehle immer in der Liste bleiben.
Entfernen Sie einzelne Einträge in der Liste mit dem Knopf oder löschen Sie den gesamten Verlauf in den Einstellungen von .
Wenn Sie wissen möchten, was in Ihrem System vorgeht, so starten Sie mal die Systemüberwachung mit dem Kurzbefehl . Sie erhalten eine Liste der Fenster und laufenden Prozesse auf Ihrem Rechner und haben die Möglichkeit, deren Ausgaben zu überwachen oder Prozesse zu beenden.

Aktivitäten
In den Arbeitsflächen-Werkzeugen in der linken oberen Ecke der Arbeitsfläche finden Sie einen Knopf, mit dem Sie Ihre Aktivitäten anzeigen können. Mit ist es möglich, mehrere Aktivitäten einzurichten. Einfach gesagt handelt es sich dabei um mehrere Arbeitsflächen-Container mit verschiedenen Kombinationen von Miniprogrammen. Wählen Sie aus dem Werkzeugkasten Aktivitäten, um eine der vordefinierten Aktivitäten auszuwählen oder Aktivität erstellen, um einen neuen Container zu erzeugen, und passen Sie ihn mit neuen Miniprogrammen Ihren Vorstellungen an. 's Aktivitäten und die virtuellen Arbeitsflächen von sind sich in ihrer Funktionsweise ähnlich, aber es gibt einen grundlegenden Unterschied: Virtuelle Arbeitsflächen werden verwendet, um Fenster zu organisieren, während -Aktivitäten zur Organisation von -Miniprogrammen dienen. Sie können zwischen Aktivitäten wechseln und haben gleich die passenden Miniprogramme verfügbar, die für diese Aktivität eingerichtet sind. Sie können beispielsweise eine Aktivität für Freizeit einrichten, in der Comics und ein Puzzle angezeigt werden. Oder Sie richten sich eine Aktivität Arbeit ein, und haben Miniprogramme für RSS-Nachrichten, einen Taschenrechner und den Kalender auf der Arbeitsfläche.
Um eine Aktivität zu löschen, klicken Sie auf den Knopf Aktivität anhalten in der Aktivitätenverwaltung, die mit D und dann A geöffnet wird. Klicken Sie dann das rote „X“ oder drücken Sie D, dann R und bestätigen Sie das Löschen der Aktivität.

Kurzbefehle
Die meisten -Funktionen sind auch über Kurzbefehle erreichbar. Die verschiedenen Kombinationen müssen nacheinander gedrückt werden. Bei dem Kurzbefehl D, A zum Beispiel muss zuerst und D gedrückt und dann losgelassen werden, dann die Taste A.
Zurzeit gibt es folgende Standard-Kurzbefehle:
D, A 	Miniprogramme hinzufügen
D, R 	Miniprogramme entfernen
D, L 	Miniprogramme sperren/entsperren
Meta = 	Verkleinern
Meta - 	Vergrößern
D, N 	Nächstes Miniprogramm
D, P 	Vorheriges Miniprogramm
D, S 	Miniprogramm-Einstellungen
D, A 	Aktivitäten
D, R 	Diese Aktivität entfernen
D, S 	Arbeitsflächen-Einstellungen
Meta 	Nächste Aktivität
Meta 	Vorherige Aktivität
F12 	Arbeitsfläche anzeigen
D, T 	Die zugewiesene Anwendung starten
Meta 	Öffnet die Aktivitätenleiste