Das Handbuch zu
ist Haupt-Schnittstelle zur Arbeitsfläche.

Einführung
bietet eine moderne und anpassungsfähige Umgebung für die Ausführung Ihrer bevorzugten Anwendungen und für den Zugriff auf Ihre Information unabhängig vom Ort der Speicherung. Die -Arbeitsfläche enthält eine erweiterte Fensterverwaltung und Effekte, Plasma-Miniprogramme, eine integrierte Suche, Verwaltung der Hardware und kann in großem Umfang angepasst werden.