einrichten

Einstellungen für den Passwortspeicher
besitzt einen Dialog mit diversen Einstellungen, der Ihnen die Anpassung von an Ihre Bedürfnisse erlaubt. Die Standardeinstellungen sollten allerdings für die meisten Benutzer genügen.
Markieren Sie das Ankreuzfeld, um das Passwortspeicher-Subsystem von zu aktivieren. Ist dieses Feld nicht markiert, ist komplett deaktiviert und die anderen Einstellungen sind wirkungslos. speichert dann auch keine Informationen und bietet keine Hilfe beim Ausfüllen von Formularen an.

Passwortspeicher schließen
Bei Nichtgebrauch schließen nach: 	 Schließt den Passwortspeicher nach einem Zeitraum ohne Aktivitäten. Ist diese Einstellung markiert, können Sie den gewünschten Zeitraum im Drehfeld einstellen; Die Voreinstellung ist 10 Minuten. Wird ein Passwortspeicher geschlossen, benötigen Sie für einen erneuten Zugriff das Passwort.
Schließen, wenn der Bildschirmschoner aktiv wird 	 Schließt den Passwortspeicher, sobald der Bildschirmschoner aktiv wird. Wird ein Passwortspeicher geschlossen, benötigen Sie für einen erneuten Zugriff das Passwort.
Schließen, sobald keine Anwendung mehr darauf zugreift 	 Schließt den Passwortspeicher, sobald keine Anwendung mehr darauf zugreift. Beachten Sie, dass der Passwortspeicher erst dann geschlossen wird, wenn alle Anwendungen, die darauf zugreifen die Verbindung gelöst haben. Wird ein Passwortspeicher geschlossen, benötigen Sie für einen erneuten Zugriff das Passwort.

Automatische Wahl des Passwortspeichers
Standardpasswortspeicher: 	 Wählen Sie aus, welchen Passwortspeicher Sie als Voreinstellung verwenden möchten. Beachten Sie , dass nur der Passwortspeicher mit dem Namen kdewallet automatisch bei der Anmeldung geöffnet wird, wenn das Passwort für den Passwortspeicher und die Anmeldung identisch sind.
Anderen Passwortspeicher für lokale Passwörter: 	 Ist diese Einstellung markiert, wird für lokale Passwörter ein anderer Passwortspeicher verwendet.

Passwortverwaltung
Passwortverwaltung im Systembereich anzeigen 	 Aktiviert die Anzeige eines Symbols für die Passwortverwaltung im Systemabschnitt der Kontrollleiste.
Kontrollleistensymbol ausblenden, wenn der letzte Passwortspeicher geschlossen ist 	 Ist kein Passwortspeicher mehr in Benutzung, wird das Symbol aus dem Systemabschnitt entfernt.
Zuletzt gibt es auch noch den Knopf Passwortverwaltung starten, um diesen Dienst zu aktivieren.
Dieser Knopf wird nur dann angezeigt, wenn nicht ausgeführt wird.

Zugriffsüberwachung
Auf dieser Seite gibt es nur eine Einstellung:
Nachfragen, wenn eine Anwendung auf einen Passwortspeicher zugreifen will. 	 Nachfragen, wenn eine Anwendung auf einen geöffneten Passwortspeicher zugreifen will..
Darunter befindet sich eine Baumansicht mit den Zugriffsdaten und Regeln für den Passwortspeicher.
Zugriffsüberwachung
Zugriffsüberwachung
Klicken Sie mit der auf das kleine >-Symbol neben den Namen eines Passwortspeichers, um den Baum zu öffnen. Sie sehen dann den Namen jeder Anwendung, die Zugriff auf den Passwortspeicher hat und die Richtlinien, die sie dafür festgelegt haben. Sie können keine Richtlinien ändern oder hinzufügen, einzig löschen können Sie einen Eintrag, wenn Sie mit der das Kontextmenü öffnen und darin Löschen wählen oder die Taste Entf drücken.
Ein Programm, das den Passwortspeicher öffnen darf, kann auch alle darin enthaltenen Passwörter lesen.
Wenn Sie versehentlich eine Anwendung so eingerichtet haben, nicht zu benutzen, löschen Sie die Regelung für diese Anwendung hier.
Beim nächsten Start dieser Anwendung können Sie dann eine neue Regelung für den Zugriff auf den Passwortspeicher festlegen.
Die Öffnung eines Passwortspeichers wird angefordert
Die Öffnung des Passwortspeichers wird angefordert
Anforderung einer Anwendung zum Zugriff auf einen Passwortspeicher.