Danksagungen und Lizenz
Systemmonitor wird gegenwärtig von entwickelt und betreut. Systemmonitor ist eine neue Version von KTop, dem Task-Manager von 1. Viele andere Entwickler haben an KTop mitgearbeitet:
A. Sanda alex@darkstar.ping.at
Ralf Mueller ralf@bj-ig.de
wuebben@math.cornell.edu
Nicolas Leclercq nicknet@planete.net
Das Portieren zu anderen Plattformen als haben übernommen:
FreeBSD: Hans Petter Bieker zerium@traad.lavvu.no
Übersetzung Marco Wegner mail@marcowegner.de